Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est utilisé pour gérer les périphériques réseau. Il permet de consigner les activités des différents périphériques du réseau, ce qui vous aide à identifier le point de problème sur le réseau si nécessaire. Le modèle de sécurité basé sur l'utilisateur dans SNMPv3 vous permet de séparer les périphériques en groupes d'utilisateurs, de leur attribuer diverses informations d'identification de sécurité et de contrôler ainsi l'autorisation de l'opération de gestion. Cet article explique comment configurer la configuration utilisateur SNMP (Simple Network Management Protocol) sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration utilisateur SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez SNMP > Users. La page Utilisateurs s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouvel utilisateur.

La page de configuration utilisateur des points d'accès WAP121 et WAP321 vous permet de créer jusqu'à huit nouveaux utilisateurs.Note:

Étape 3. Cochez la case qui correspond au nouvel utilisateur en fonction duquel vous pouvez fournir l'authentification et le chiffrement à chaque individu.

Étape 4. Cliquez sur Modifier pour entrer les informations requises.

Étape 5. Saisissez le nom d'utilisateur du nouvel utilisateur SNMP dans le champ User Name (Nom d'utilisateur). Il peut contenir jusqu'à 32 caractères alphanumériques.

Étape 6. Sélectionnez un groupe pour l'utilisateur dans la liste déroulante Groupe. Les options disponibles sont les suivantes :

· en lecture seule (RO) : ce groupe permet à un utilisateur de visualiser uniquement la configuration.

· Read and Write (RW) : ce groupe permet à un utilisateur d'afficher la configuration et d'apporter les modifications nécessaires à cette configuration.

Pour créer d'autres groupes, reportez-vous à l'article Note:Configuration de groupe SNMP sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Étape 7. Sélectionnez le type d'authentification de l'utilisateur dans la liste déroulante Type d'authentification. Si vous voulez utiliser un mot de passe pour renforcer l'authentification, choisissez MD5. MD5 est une fonction de hachage qui produit une valeur de hachage de 128 bits pour le mot de passe ; sinon, sélectionnez Aucun. Ignorez l'étape 8 si vous avez sélectionné Aucun.

Étape 8. Saisissez la phrase de passe d'authentification associée pour l'utilisateur dans le champ Authentication Pass Phrase (Phrase d'authentification) si vous avez choisi MD5 à l'étape 7. Il s'agit du mot de passe SNMP qui doit être configuré pour authentifier les périphériques afin qu'ils se connectent entre eux. La phrase de passe doit correspondre sur les deux périphériques. La phrase de passe peut comporter entre 8 et 32 caractères.

Étape 9. Le point d'accès fournit le chiffrement des données à l'aide de l'algorithme de chiffrement DES. Choisissez DES dans la liste déroulante Type de chiffrement pour fournir le chiffrement dans le réseau si vous souhaitez utiliser l'authentification DES sur les requêtes SNMPv3 ; sinon, sélectionnez Aucun. Ignorez l'étape 10 si vous avez sélectionné Aucun.

Étape 10. Si vous avez sélectionné DES à l'étape précédente, saisissez la phrase de passe de chiffrement associée pour l'utilisateur dans le champ Phrase de passe de chiffrement. Il est utilisé pour chiffrer les données envoyées aux autres périphériques du réseau. Ce mot de passe est également utilisé pour déchiffrer les données à l'autre extrémité. La phrase de passe doit correspondre dans les périphériques de communication. La phrase de passe peut comporter entre 8 et 32 caractères.

Étape 11. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer cet utilisateur.

Étape 12. (Facultatif) Le tableau Utilisateurs SNMPv3 affiche les utilisateurs actuels configurés sur le point d'accès. Pour supprimer un utilisateur de la liste, cochez la case de l'utilisateur à supprimer, cliquez sur Supprimer, puis sur Enregistrer.