Objectif

Les paramètres de port permettent de définir la direction de la transmission des données et de contrôler le flux des données qui traversent le réseau. La vitesse du port peut être définie sur 10 Mbits/s ou 100 Mbits/s. En outre, le duplex peut être défini sur full ou half. Une communication bidirectionnelle non simultanée signifie que les périphériques connectés entre eux ne peuvent pas transmettre des paquets en même temps. Alors que dans la communication bidirectionnelle simultanée, les périphériques peuvent transmettre simultanément.

La configuration des paramètres de port sur WAP121 et WAP321 est requise lorsqu'il est nécessaire de dépanner un scénario lorsque le trafic sur le réseau est très lent ou lorsqu'il y a beaucoup de paquets abandonnés même lorsque le réseau n'est pas très occupé. Il peut s'agir d'un problème de correspondance de mode duplex ou de vitesse. La vitesse et le duplex doivent être identiques entre les deux périphériques qui communiquent entre eux.

Cet article explique comment configurer les paramètres de port sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration des paramètres de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez LAN > Port Settings. La page Paramètres du port s'ouvre :

Les informations suivantes s'affichent pour chaque port de la zone Operational Status :

· Port Type : type de port en cours de fonctionnement.

Liaison · : mode duplex du port (Full ou Half) et vitesse (10/100 Mbits/s).

Étape 2. (Facultatif) Pour mettre à jour les paramètres et afficher toute modification de l'état actuel, cliquez sur Actualiser.

Étape 3. (Facultatif) Dans la zone Administrative Settings, cochez la case Auto Negotiation pour permettre au point d'accès de négocier automatiquement les vitesses de connexion et le mode duplex. Une fois cette fonctionnalité activée, les paramètres de vitesse et de duplex sont automatiquement négociés avec son partenaire.

Économiseur de temps : Si la négociation automatique est activée, passez à l'étape 6.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option souhaitée dans le champ Port Speed. Les options disponibles sont les suivantes :

· 10M : attribue manuellement la vitesse du port à 10 Mbits/s. Tous les périphériques connectés au réseau doivent être configurés à 10 Mbits/s s'ils doivent communiquer entre eux.

· 100M : attribue manuellement la vitesse du port à 100 Mbits/s. Tous les périphériques connectés au réseau doivent être configurés à 100 Mbits/s s'ils doivent communiquer entre eux.

Étape 5.  Cliquez sur le mode duplex souhaité dans le champ Duplex Mode. Le mode de transmission choisi doit correspondre au périphérique connecté pour que le réseau fonctionne de manière parfaite. Les options disponibles sont les suivantes :

· Half : limite la transmission des données dans une direction à un moment donné.

· Full : la connexion bidirectionnelle simultanée permet au périphérique et au périphérique connecté de transmettre simultanément.

Le mode Ethernet vert est disponible uniquement pour le point d'accès WAP321.Note:

Étape 6. (Facultatif) Green Ethernet est une technique utilisée pour réduire la consommation électrique d'un périphérique, ce qui le rend plus écologique et plus rentable. Pour activer le mode Ethernet vert, cochez la case Mode Ethernet vert.

Étape 7. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.