Objectif

Les comptes d'utilisateurs permettent à plusieurs personnes d'accéder au périphérique à la fois, mais seul l'administrateur peut disposer de tous les privilèges tels que les autorisations de lecture et d'écriture, alors que tous les autres utilisateurs n'ont que des autorisations de lecture. Vous pouvez ainsi permettre aux utilisateurs d'afficher la configuration du périphérique sans risque de modifications non approuvées des paramètres réels.Les autorisations de lecture aident à comprendre les configurations du périphérique afin qu'il soit plus facile de dépanner le réseau. Cet article explique comment créer plusieurs comptes d'utilisateurs sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Note: Pour gérer la complexité des mots de passe pour les utilisateurs, reportez-vous à l'article Configuration de la complexité des mots de passe sur les points d'accès Cisco WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Gestion des comptes d'utilisateurs

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > User Accounts. La page Comptes d'utilisateurs s'ouvre :

Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur, accédez à Ajouter de nouveaux comptes d'utilisateurs.

Si vous souhaitez modifier ou supprimer un utilisateur des comptes d'utilisateurs, accédez à Modifier/Supprimer des comptes d'utilisateurs.

Ajouter de nouveaux comptes utilisateur

Étape 1. Cliquez sur Ajouter pour créer un nouvel utilisateur.

« cisco » est l'utilisateur préconfiguré et il a accès à la lecture et à l'écriture. Il est recommandé de modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut. Tous les autres utilisateurs ont accès en lecture seule.Note:

Étape 2. Cochez la case située à gauche du nom d'utilisateur si vous souhaitez configurer le nouveau compte d'utilisateur.

Étape 3. Cliquez sur Modifier pour modifier les propriétés du nouvel utilisateur créé.

Étape 4. Saisissez le nouveau nom d'utilisateur dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), avec le nom d'utilisateur saisi que les utilisateurs peuvent se connecter au périphérique. Cela permet à plusieurs personnes d'accéder au périphérique à la fois. Le nom d'utilisateur doit comporter entre 1 et 32 caractères alphanumériques et aucun caractère spécial n'est autorisé.

Étape 5. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs New Password et Confirm New Password respectivement. La longueur du mot de passe doit être supérieure à 8 caractères et inférieure à 64 caractères.

Le compteur de puissance du mot de passe fournit des informations sur la force du mot de passe saisi. La couleur indique la force du mot de passe. Par exemple, s'il est vert, le mot de passe est fort, mais rouge signifie que le mot de passe est faible. Forte et faible indique la complexité du mot de passe.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées aux comptes d'utilisateurs.

Modifier/supprimer des comptes d'utilisateurs

Étape 1. Cochez la case située à gauche de l'utilisateur que vous souhaitez modifier ou supprimer.

Si vous souhaitez supprimer le compte d'utilisateur de la table Compte d'utilisateur, suivez la section Supprimer le compte d'utilisateur.

Modifier le compte d'utilisateur

Étape 1. Cliquez sur Modifier pour modifier le compte d'utilisateur souhaité dans la table Compte d'utilisateur.

Étape 2. Saisissez les modifications souhaitées dans les champs User Name (Nom d'utilisateur), New Password (Nouveau mot de passe) et Confirm New Password (Confirmer le nouveau mot de passe) pour l'utilisateur concerné.

Étape 3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à la table Compte d'utilisateur.

Supprimer le compte d'utilisateur

Étape 1. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le compte d'utilisateur souhaité dans la table Compte d'utilisateur.

Étape 2. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer toutes les modifications apportées à la table Compte d'utilisateur.