Objectif

Les paramètres système permettent de configurer les informations utilisées pour identifier le périphérique WAP dans le réseau.

Ce document explique la configuration de base des paramètres système pour les points d'accès Cisco WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

· 1.0.3.4 [WAP121 et WAP321]

Configuration des paramètres système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > System Settings. La page Paramètres système s'ouvre :

Étape 2. Saisissez un nom d'hôte pour le périphérique dans le champ Host Name (Nom d'hôte). Il s'agit du nom du périphérique WAP qui est attribué uniquement par l'administrateur. Le nom d’hôte est utilisé pour identifier un périphérique du réseau. Le nom d'hôte peut comporter des caractères alphanumériques et des tirets, mais il ne doit pas commencer par les tirets. Le nom d'hôte par défaut est « WAPX », où X est les 3 derniers chiffres de l'adresse MAC du WAP.

Étape 3. Saisissez les informations de contact du point d'accès dans le champ System Contact (Contact système), telles qu'une adresse électronique ou un numéro de téléphone de la personne à contacter en ce qui concerne les problèmes liés au point d'accès. Les coordonnées de l'utilisateur peuvent comporter jusqu'à 255 caractères alphanumériques et symboles, autres que le guillemet double.

Étape 4. Saisissez l'emplacement ou la zone où se trouve le point d'accès dans le champ System Location. En fonction de l'emplacement du système, il sera facile d'identifier le périphérique sur le réseau. Le nom peut comporter jusqu'à 255 caractères alphanumériques et symboles, autres que le guillemet double.

Étape 5. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.