Objectif

Le résumé du système permet à l'utilisateur de connaître les informations de base sur le point d'accès, telles que les informations matérielles et logicielles. Ce document permet d'afficher l'état récapitulatif du système sur les points d'accès Cisco WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

· v1.0.1.10 [WAP121 et WAP321]

État récapitulatif du système

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du point d'accès, choisissez Status and Statistics > System Summary.

Les informations suivantes s'affichent sous la zone System Summary :

· PID VID : affiche l'identificateur de produit (PID) et l'identificateur de version (VID) du point d'accès.

· Serial Number : affiche le numéro de série du point d'accès.

· Base MAC Address : affiche l'adresse MAC du point d'accès.

· Firmware Version : affiche la version actuelle du microprogramme du point d'accès.

· Firmware MD5 Checksum : affiche la somme de contrôle MD5 (Message Digest5) du micrologiciel actif. Cette somme de contrôle est la valeur de hachage créée après la fin de la mise à niveau du micrologiciel. Ceci est créé pour vérifier avec la valeur de hachage de somme de contrôle fournie par le site Web à partir duquel le micrologiciel a été téléchargé. Si les valeurs de hachage correspondent, cela signifie que le micrologiciel a été téléchargé avec succès.

Note: Le numéro MD5 est utilisé pour vérifier l'intégrité du micrologiciel.

· Host Name : affiche le nom d'hôte attribué au périphérique.

· System Uptime : affiche l'heure, en jours, heures et minutes, pendant laquelle le point d'accès est en fonctionnement continu depuis le dernier redémarrage.

· System Time : affiche l'heure système actuelle.

Étape 2. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour afficher l'état récent de la page.