Objectif

Les événements système sont des activités du système qui peuvent nécessiter une attention et des actions nécessaires pour exécuter le système en douceur et éviter les pannes. Ces événements sont enregistrés en tant que journaux. Pour avertir le personnel responsable afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires en cas d'événement, les journaux peuvent lui être envoyés par e-mail. Ce document explique la configuration de l'alerte par e-mail pour envoyer des messages d'alerte urgents et non urgents par e-mail pour les événements tels que l'alerte, l'urgence et l'avertissement sur les points d'accès WAP121 et WAP321.

Périphériques pertinents

· WAP121

· WAP321

Version du logiciel

•1.0.3.4

Configuration de l'alerte par courrier électronique

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Email Alert. La page Alerte par e-mail s'ouvre :

Configuration globale

Étape 2. Cochez Activer dans le champ Mode d'administration pour activer la fonctionnalité d'alerte par e-mail globalement.

Étape 3. Dans le champ Adresse e-mail de départ, saisissez l'adresse e-mail qui apparaîtra comme l'expéditeur de l'alerte par e-mail. L'adresse de messagerie peut comporter 255 caractères.

Étape 4. Dans le champ Log Duration (Durée du journal), saisissez l'heure (en minutes) à laquelle les alertes par e-mail doivent être envoyées aux adresses e-mail configurées. La plage est comprise entre 30 et 1 440 minutes et la valeur par défaut est 30 minutes.

Étape 5. Dans la liste déroulante Gravité des messages planifiés, sélectionnez le type de message approprié à envoyer à la ou aux adresses e-mail configurées, telles que urgence, alerte, critique, erreur, avertissement, avis, informations, débogage. Ces messages sont envoyés à chaque expiration de la durée du journal.

· Aucun : aucun message de gravité n'est envoyé.

· Urgence : ce type de message est envoyé à l'utilisateur lorsque le périphérique est en situation critique et qu'une attention immédiate est requise.

Alerte · : ce type de message est envoyé à l'utilisateur lorsque toute action se produit qui est différente de la configuration normale.

· critique : ce type de message est envoyé à l'utilisateur lorsqu'un port est hors service ou que l'utilisateur ne peut pas accéder au réseau. Une action immédiate est requise

Erreur · : ce type de message est envoyé à l'utilisateur en cas d'erreur de configuration.

· Avertissement : ce type de message est envoyé à l'utilisateur lorsqu'un autre utilisateur tente d'accéder aux zones non restreintes.

· - Ce type de message est envoyé à l'utilisateur en cas de modification de priorité faible sur le réseau.

· Info : ce type de message est envoyé à l'utilisateur pour décrire le comportement du réseau.

· Debug : ce type de message est envoyé à l'utilisateur avec les journaux du trafic réseau.

Étape 6. Dans la liste déroulante Gravité du message d'urgence, sélectionnez le type de message d'urgence approprié à envoyer aux adresses e-mail configurées telles que urgence, alerte, critique, erreur, avertissement, avis, informations, débogage. Ces messages sont envoyés immédiatement.

Remarque : si l'option est définie sur Aucun, aucun message de gravité n'est envoyé.

Configuration du serveur de messagerie

Étape 7. Saisissez le nom d'hôte valide du serveur de messagerie ou de l'adresse IP dans le champ Server IPv4 Address/Name.

Étape 8. Sélectionnez le mode de sécurité dans la liste déroulante Data Encryption (Cryptage des données). Les options disponibles sont les suivantes :

· TLSv1 (Transport Layer Security version 1) : protocole cryptographique qui assure la sécurité et l'intégrité des données pour la communication sur Internet.

· Open : protocole de cryptage par défaut, mais sans mesures de sécurité pour protéger les données.

Étape 9. Saisissez le numéro de port du serveur de messagerie dans le champ Port. Il s'agit d'un numéro de port sortant utilisé pour envoyer des e-mails. La plage de numéros de port valide est comprise entre 0 et 65535 et la valeur par défaut est 25 pour SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), qui est une norme pour les courriers électroniques.

Si l'option de chiffrement des données ouvertes est sélectionnée à l'étape 8, passez à l'étape 12.Note:

Étape 10. Saisissez le nom d'utilisateur pour l'authentification dans le champ Nom d'utilisateur.

Étape 11. Saisissez le mot de passe d'authentification dans le champ Password (Mot de passe).

Configuration des messages

Étape 12. Saisissez la ou les adresses de messagerie requises dans les champs À l'adresse de messagerie 1, 2, 3 auxquels les messages d'alerte doivent être envoyés.

En fonction de la condition requise, vous pouvez saisir des valeurs dans tous les champs Adresse e-mail de destination ou saisir une seule adresse e-mail et laisser le reste vide.Note:

Étape 13. Saisissez l'objet du courrier électronique dans le champ Objet du courrier électronique. L'objet peut comporter jusqu'à 255 caractères alphanumériques.

Étape 14. Cliquez sur Test Mail pour valider les informations d'identification du serveur de messagerie configuré. Ceci envoie un e-mail aux adresses e-mail configurées pour vérifier que la configuration fonctionne.

Étape 15. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.