Objectif

Cet article explique les tâches de configuration qui peuvent perturber le réseau sans fil sur un réseau Cisco Business Wireless (CBW).

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- CBW 140AC (Fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- CBW 145AC (Fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- CBW 240AC (Fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 141ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 142ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 143ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

Introduction

Il est important de maintenir votre réseau opérationnel, mais il est parfois nécessaire de modifier les configurations. Cela peut provoquer une interruption de service.

Dans les tableaux ci-dessous, un astérisque (*) est affiché lorsqu'il est nécessaire que l'interface utilisateur Web soit en mode Expert. Pour activer les options Expert View, connectez-vous à l'interface utilisateur Web de votre point d'accès principal CBW. Cliquez sur les flèches vertes dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur Web pour accéder à Expert View.

Tâches de configuration provoquant une interruption du réseau sans fil

Les configurations suivantes provoqueront une brève interruption de service.

Modification de la configuration

Emplacement de l'interface utilisateur Web

Résultat

Modification de la configuration WLAN

Paramètres sans fil > WLAN

Les clients connectés au réseau local sans fil subissent une interruption du réseau.

Modification de la configuration du point d'accès

Paramètres sans fil > Points d'accès

Les clients connectés au point d'accès seront perturbés par le réseau

Activation de Fastlane sur un WLAN

Wireless Settings > WLANs > edit WLAN > Traffic Shaping tab

Tous les WLAN (pas seulement celui en cours de modification) seront désactivés et réactivés après l'application de la configuration.

Activation de Multicast Direct

*Services > Media Stream

Tous les WLAN seront désactivés et réactivés après l'application de la configuration.

Modification de l'appartenance au groupe AP

*Paramètres sans fil > Groupes de points d'accès

Les clients connectés au point d'accès subissent une interruption du réseau.

Application de la nouvelle configuration RF

*Avancé > Optimisation RF

Tous les WLAN seront désactivés et réactivés après l'application de la configuration.

Mappage du profil RF pour un groupe AP

*Paramètres sans fil > Groupes de points d'accès > Modifier le groupe > onglet Profil RF

provoquera une interruption momentanée des WLAN dans le groupe AP.

*Disponible en mode Expert uniquement.

Modifications de configuration qui provoquent ou nécessitent un redémarrage de l'AP

Les configurations suivantes provoqueront une interruption de service pour les clients ayant au moins un périphérique nécessitant un redémarrage. Si possible, vous pouvez effectuer ces tâches lorsque le bureau est fermé.

Si vous devez redémarrer manuellement l'adresse IP principale (notée avec **), attendez que les mises à jour soient terminées. Accédez à Advanced > Primary AP Tools > Restart Primary AP.

Modification de la configuration

Emplacement de l'interface utilisateur Web

Résultat

Activation/désactivation du maillage global

Paramètres sans fil > Maillage

Le point d'accès principal ne redémarre pas, mais tous les points d'accès subordonnés redémarrent automatiquement.

Activation/désactivation de l'accès client de liaison

Paramètres sans fil > Maillage

Tous les points d'accès redémarrent automatiquement.

Mise à jour logicielle

Gestion > Mise à jour logicielle

Tous les points d'accès redémarrent automatiquement si la case Redémarrage automatique est cochée.

**Sinon, redémarrez manuellement le point d'accès principal.

Tous les autres points d'accès redémarrent automatiquement pour modifier les images du micrologiciel afin qu'elles correspondent à la version exécutée sur le point d'accès principal.

Image d'échange

Surveillance > Points d'accès > vue par point d'accès > Outils

**Le redémarrage manuel du point d'accès principal est nécessaire.

Téléchargement du fichier de configuration vers le point d'accès principal

Advanced > Primary AP Tools > Configuration Management

Le point d'accès principal redémarre automatiquement, ce qui perturbe les connexions client à ce point d'accès. D'autres points d'accès continueront à servir les clients normalement, mais aucune nouvelle authentification de client ne peut se produire tant que le point d'accès principal n'a pas terminé le redémarrage.

Modifier le point d'accès principal

Wireless Settings > Access Points > Edit a Primary-capable AP (Paramètres sans fil > Points d'accès > Modifier un point d'accès principal)

Le point d'accès principal actuel redémarre automatiquement, perturbant les connexions à ce point d'accès. Le nouveau point d'accès principal démarrera le processus du contrôleur virtuel pour prendre le rôle de point d'accès principal ; les nouvelles authentifications de clients ne se produiront pas tant que ce n'est pas fait.

Activer/désactiver l'authentification Web sécurisée

Gestion > Accès

**Le redémarrage manuel du point d'accès principal est nécessaire.

Téléchargement du certificat WebAuth/WebAdmin personnalisé vers le point d'accès principal

Avancé > Outils principaux du point d'accès > Télécharger le fichier

**Le redémarrage manuel du point d'accès principal est nécessaire.

Déplacement d'un extendeur de maillage vers un nouveau groupe AP

* Paramètres sans fil > Points d'accès > Groupes

L'extendeur de maillage redémarre automatiquement.

Modification du rôle de point d'accès d'un point d'accès principal

* Wireless Settings > Access Points > Edit AP > Mesh tab > AP Role menu

Le point d'accès principal redémarre automatiquement.

*Disponible en mode Expert uniquement.

Conclusion

Voilà ! Vous connaissez maintenant certaines modifications de configuration qui peuvent entraîner une interruption du service.

Vous voulez en savoir plus sur votre réseau CBW ? Pour plus d'informations, consultez l'un des liens ci-dessous.

Intro to Mesh             FAQ sur les mailles             Décodeur de modèle sans fil Cisco Business             Conseils de redémarrage             Rétablir les paramètres d'usine par défaut             Jour zéro : configuration via App/Web             Application mobile et interface Web             Meilleures pratiques pour un réseau maillé sans fil d'entreprise Cisco              Autoriser les listes              Mettre à jour le logiciel             Familiarisez-vous avec l'application CBW             Dépannage             Paramètres du temps             Dépannage de la DEL rouge             Noms des groupes de ponts