Objectif

Cet article décrit les codes d'état des DEL lors du démarrage sur un réseau Cisco Business Wireless (CBW).

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Point d'accès CBW 140AC (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Point d'accès CBW 145AC (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Point d'accès CBW 240AC (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 141ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 142ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

- Extenseur de maillage CBW 143ACM (fiche technique) | 10.6.1.0 (Télécharger la dernière version)

Introduction

Une fois que votre réseau Cisco Business Wireless est configuré et en cours d'exécution, un voyant vert clignotant indique qu'un point d'accès est prêt à recevoir des clients. Un voyant vert fixe indique qu'au moins un client est connecté. Mais qu'en est-il quand le point d'accès démarre ?

Les codes LED de démarrage sont un peu plus complexes. Des distinctions subtiles peuvent signifier différentes choses. Continuez à lire pour savoir ce que vous pourriez voir et ce que les codes signifient.

Trois “ différents motifs de ” vert clignotant

- Un modèle rapide (environ 2 fois par seconde)

- Un motif lent (½ seconde sur suivi d'une demi-seconde sur)

- Un second motif lent qui ressemble plus à un flash court une fois par seconde (éteint presque toutes les secondes). Il s'agit du seul modèle qui indique que le point d'accès est prêt à recevoir des clients.

Étapes des DEL au démarrage

État du voyant

Actions

Rouge fixe

Mise sous tension.

Vert clignotant (rapide)

Démarrage initial ; démarrage du noyau.

Vert fixe

Démarrage continu : chargement du logiciel.

Vert clignotant (lent/pair)

Chargement des pilotes et des services.

Couleurs cyclables (rouge/orange/vert)

Démarrage réussi des services ; arrêt des services qui ne sont plus nécessaires.

Rouge clignotant

Démarrage du processus CAPWAP ; initialisation des radios ; Attribution d’adresses IP (notez que l’attribution d’adresses IP est la dernière chose qui se passe à ce stade ; s'il échoue, le point d'accès est coincé dans la phase rouge clignotante).

Couleurs cyclables (rouge/orange/vert)

Processus CAPWAP (Gestion de jointure AP)

Vert clignotant (lent/clignotant)

Fin du démarrage ; prêt à recevoir des clients.

Conclusion

C'est tout. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des codes d'état des LED que vous pouvez voir au démarrage.

Vous voulez en savoir plus sur votre réseau CBW ? Pour plus d'informations, consultez l'un des liens ci-dessous.

Intro to Mesh             FAQ sur les mailles             Décodeur de modèle sans fil Cisco Business             Conseils de redémarrage             Rétablir les paramètres d'usine par défaut             Jour zéro : configuration via App/Web             Application mobile et interface Web             Meilleures pratiques pour un réseau maillé sans fil d'entreprise Cisco              Autoriser les listes              Mettre à jour le logiciel             Familiarisez-vous avec l'application CBW             Dépannage             Paramètres du temps             Dépannage de la DEL rouge             Noms des groupes de ponts