Objectif

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres SNMP (Simple Network Management Protocol) sur votre point d'accès Cisco Business Wireless (CBW).

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- 140AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 145AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 240AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

Introduction

Les points d'accès CBW prennent en charge la dernière norme 802.11ac de phase 2 pour des réseaux plus performants, plus accessibles et plus denses. Ils offrent des performances de pointe avec des connexions sans fil hautement sécurisées et fiables, pour une expérience utilisateur mobile et robuste.

SNMP est un protocole de gestion de réseau utilisé pour collecter des informations sur tous les périphériques du réseau et configurer et gérer ces périphériques. Vous pouvez configurer les modes d'accès SNMP v2c et SNMP v3 à l'aide de l'interface Web du point d'accès maître. SNMPv2c est le cadre administratif de communauté basé sur les chaînes de caractères pour SNMPv2. La chaîne de communauté est un type de mot de passe, qui est transmis en texte clair. La fonctionnalité SNMP v3 fournit un accès sécurisé aux périphériques en authentifiant et en cryptant les paquets de données sur le réseau.

Vous pouvez configurer les modes d'accès SNMP suivants pour le point d'accès maître :

- SNMP v2c uniquement

- SNMP v3 uniquement

- SNMP v2c et SNMP v3

- Ni SNMP v2c ni SNMP v3

Configurer SNMP

Étape 1

Choisissez Advanced > SNMP.

Étape 2

Activez l'option de service SNMP pour interroger la configuration à l'aide du navigateur MIB.

Étape 3

Dans la fenêtre de configuration SNMP, activez la case à cocher appropriée en regard de SNMP Access pour activer le mode SNMP souhaité.

Le mode par défaut est v2c (ou par défaut, les deux ou aucun des deux modes d'accès SNMP n'est sélectionné).

Le mode d'accès SNMP sélectionné est activé.

Étape 4

Dans le champ Communauté en lecture seule, saisissez le nom de communauté souhaité. Le nom par défaut est public.

Étape 5

Dans le champ Communauté en lecture-écriture, saisissez le nom de communauté souhaité. Le nom par défaut est private.

Étape 6

Cliquez sur Apply.

Étape 7

Pour configurer le récepteur d'interruptions SNMP, cliquez sur Add New SNMP Trap Receiver (Ajouter un nouveau récepteur d'interruptions SNMP). Cet outil reçoit, consigne et affiche les interruptions SNMP envoyées à partir des périphériques réseau. Le paramètre par défaut est désactivé.

Étape 8

Dans la fenêtre Add SNMP Trap Receiver, configurez ce qui suit :

- Nom du destinataire

- Adresse IP du serveur auquel vous souhaitez vous connecter

- Status (état)

- Option d'activation de SNMPv3

Cliquez sur Apply.

Ajouter un utilisateur SNMPv3

Étape 1

Choisissez Advanced > SNMP.

Étape 2

Dans la fenêtre SNMP Setup, sous la section SNMPv3 Users, cliquez sur le bouton Add New SNMPv3 User.

Étape 3

Dans la fenêtre Ajouter un utilisateur SNMP v3, saisissez les détails suivants :

- User Name : saisissez le nom d'utilisateur souhaité pour le nouvel utilisateur SNMPv3.

- Mode d'accès - Dans la liste déroulante, sélectionnez l'un des modes souhaités : Lecture seule ou Lecture/Écriture. La valeur par défaut est Lecture seule.

- Authentication protocol - Dans la liste déroulante Authentication Protocol, sélectionnez l'une des options suivantes : HMAC-MD5, HMAC-SHA ou None. Le protocole d'authentification par défaut est HMAC-SHA.

- Authentication Password - Saisissez le mot de passe d'authentification souhaité. Utilisez un mot de passe d'une longueur minimale de 12 à 31 caractères.

- Confirm Authentication Password - Confirmez le mot de passe d'authentification spécifié ci-dessus. Vous pouvez cocher la case Afficher le mot de passe pour afficher les entrées dans les champs Mot de passe d'authentification et Confirmer le mot de passe d'authentification et vérifier si les caractères correspondent.

- Privacy Protocol - Dans la liste déroulante, sélectionnez l'une des options suivantes : CBC-DES, CFB-AES-128 ou None. Le protocole de confidentialité par défaut est CFB-AES-128.

- Privacy Password - Saisissez le mot de passe de confidentialité souhaité. Utilisez un mot de passe d'une longueur minimale de 12 à 31 caractères.

- Confirm Privacy Password - Confirmez le mot de passe de confidentialité spécifié ci-dessus. Vous pouvez cocher la case Afficher le mot de passe pour afficher les entrées dans les champs Mot de passe de confidentialité et Confirmer le mot de passe de confidentialité et vérifier si les caractères correspondent.

Étape 4

Cliquez sur Apply pour créer un nouvel utilisateur SNMPv3.

L'utilisateur SNMPv3 récemment ajouté apparaît dans la table SNMP V3 Users de la fenêtre SNMP Setup.

Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 utilisateurs SNMPv3.

Supprimer l'utilisateur SNMPv3

Étape 1

Choisissez Advanced > SNMP.

Étape 2

Dans la configuration SNMP, cliquez sur l'icône X dans la ligne contenant l'utilisateur SNMPv3 que vous souhaitez supprimer.

Étape 3

Une fenêtre contextuelle apparaît pour confirmer l'action. Click OK.

La table SNMPv3 Users est actualisée et l'entrée supprimée est supprimée de la table.

Conclusion

Vous êtes tous prêts ! Vous avez maintenant correctement configuré SNMP dans votre point d'accès CBW. Pour en savoir plus, lisez les articles ci-dessous et gérez votre réseau en toute simplicité.

Forum aux questions Mise à niveau du micrologiciel RLAN Profilage des applications Profilage client Outils PA maître Umbrella Utilisateurs WLAN Journalisation Modélisation du trafic Rogues Interféreurs Gestion de la configuration Mode de maillage de configuration de port