Objectif

L'objectif de ce document est de mettre en évidence un bogue temporaire dans l'interface utilisateur des produits CBW.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- 140AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 145AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 240AC (fiche technique) | 10.0.1.0 (Télécharger la dernière version)

Description du bogue

Sur certains navigateurs et certaines sessions utilisateur, les chaînes de texte de l'interface utilisateur sont affichées sous forme de noms de variables. Exemple ci-dessous :

Solution aux bogues

Pour contourner ce problème, actualisez simplement la fenêtre du navigateur en cliquant sur le bouton Actualiser dans le navigateur. Le plus souvent représenté par l'icône circulaire ci-dessous :

Si vous rencontrez des difficultés à localiser cette icône dans votre navigateur, vérifiez à proximité de la barre d'URL où vous entrez le nom du site Web.

Lors de l'actualisation de la page, l'interface utilisateur doit se corriger et apparaître comme suit :