Objectif

La réponse vocale interactive fournit des instructions pour différentes configurations au sein du périphérique.  Ces instructions sont obtenues lorsqu'un téléphone est connecté au périphérique. Ce document fournit une meilleure compréhension du menu de réponse vocale interactive (IVR) du SPA3102.

Périphériques pertinents

· SPA8000

· SPA3102

· SPA9000

· SPA2102

· SPA112

· PAP2T

Version du logiciel

•v 6.1.12

Menu Interactive Voice Response (IVR)

Accès au menu de réponse vocale interactif

Étape 1. Utilisez un téléphone connecté au port PHONE de la passerelle vocale. Le menu de réponse vocale interactif est accessible uniquement par téléphone analogique.

Étape 2. Appuyez sur quatre touches d'astérisque (*).

Étape 3. Attendez d'entendre l'invite vocale dire « menu de configuration Linksys ». Saisissez l'option suivie de la touche # (dièse) ou raccrochez pour quitter. »

Étape 4. Reportez-vous au tableau suivant qui répertorie les actions, les commandes, les choix de menu et les descriptions. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche # (dièse). Pour quitter le menu, raccrochez le téléphone.

Menu de réponse vocale interactif

Note: Si le mot de passe Administrateur n'est pas défini ou si l'utilisateur est autorisé à le modifier, les éléments marqués Requires Password ne nécessitent pas de mot de passe.