Objectif

Les paramètres de la fonction d'appel sont très utiles, vous permettant de configurer différentes fonctions pour les appels, telles que les numéros de transfert, de conférence et d'urgence. Cette fonctionnalité vous permet d'avoir plus de contrôle sur l'appel et d'améliorer les performances de l'appel.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres de fonction d'appel sur les périphériques de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA100

Version du logiciel

· 1.3.1 (003)

Paramètres de la fonction d'appel

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique en sélectionnant La page Voice > Line.Ligne s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la zone Paramètres de la fonction d'appel.

Étape 3. Choisissez le statut que vous souhaitez attribuer aux aveugles assistés et à transférer dans la liste déroulante Blind Attn-Xfer Enable. Cette fonctionnalité permet à l'ATA d'effectuer un transfert en présence en mettant fin à l'appel en cours et en transférant l'appel, lorsqu'il est désactivé, il transfère l'appel tout en conservant les deux connexions.

Étape 4. Choisissez l'état que vous souhaitez affecter à l'appel de transfert lorsqu'il est en mode conférence dans la liste déroulante Xfer When Hangup Conf.  Lorsque cette fonctionnalité est activée, elle effectue le transfert ATA lorsqu'une conférence téléphonique est terminée.

Étape 5. Sélectionnez le nombre maximal de participants à une conférence téléphonique dans la liste déroulante Ports du pont de conférence.

Étape 6. Entrez des modèles de numéros d'urgence séparés par des virgules dans le champ Numéro d'urgence pour désactiver le crochet clignotant lorsque l'appel est en cours. La fonction de crochet commutateur revient à la normale après la fin de l'appel d'urgence.

Étape 7. Entrez l'ID utilisateur ou l'URL du serveur de diffusion audio en continu à réponse automatique dans le champ Serveur d'attente musicale.

Étape 8. Entrez le nom du serveur dans l'URL Conference Bridge pour prendre en charge la conférence externe.

Étape 9. Choisissez l'état que vous souhaitez attribuer à la numérotation IP dans la liste déroulante Activer la numérotation IP. Le format est [userid@]a.b.c.d[:port].

Note: Le « userid » doit utiliser des valeurs numériques, le symbole "@" est signifié par la touche *, et a, b, c et d sont toutes des valeurs comprises entre 0 et 255. Si aucun numéro de port n'est fourni, le port par défaut est 5060.

Étape 10. Entrez le numéro d'ID de la boîte aux lettres dans le champ ID de boîte aux lettres.

Étape 11. Cliquez sur Submit pour enregistrer les modifications.