Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un outil utilisé pour surveiller et réguler les périphériques d'un réseau, ainsi que pour gérer les configurations. Sa collecte de statistiques, ses performances et sa sécurité vous permettent de résoudre rapidement les problèmes réseau. Un réseau géré SNMP se compose de périphériques gérés, d'agents et d'un gestionnaire de réseau. Les périphériques gérés sont des périphériques capables de la fonctionnalité SNMP. Un agent est un logiciel SNMP sur un périphérique géré. Un gestionnaire de réseau est une entité qui reçoit des données des agents SNMP. Vous devez installer un programme de gestion SNMP v3 pour afficher les notifications SNMP. Sur le périphérique, un utilisateur peut ajuster les paramètres de configuration des déroutements. Les interruptions sont des messages d'erreur envoyés à une adresse IP spécifique lorsqu'une erreur se produit sur le réseau.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres SNMP sur l'adaptateur de téléphone analogique (ATA) de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Adaptateur téléphonique analogique · série SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Configuration SNMP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management > SNMP. La page SNMP s'ouvre :

Étape 2. À droite du champ SNMP, cliquez sur la case d'option Enabled pour activer SNMP ou cliquez sur la case d'option Disabled pour désactiver SNMP sur le périphérique.

Étape 3. Dans le champ Trusted IP, cliquez sur Any pour autoriser l'accès à l'ATA à partir d'une adresse IP via SNMP, ou cliquez sur Address pour autoriser une plage d'adresses IP à accéder à l'ATA via SNMP.

Étape 4. Dans le champ Get Community, saisissez une phrase qui agit comme un mot de passe pour les commandes GET dans la communauté SNMP.

Étape 5. Dans le champ Set Community, saisissez une phrase qui agit comme mot de passe pour les commandes SET dans la communauté SNMP.

Étape 6. SNMPV3 est une implémentation plus sécurisée de SNMP. Il permet l'utilisation de mécanismes d'authentification et de chiffrement plus avancés pour s'assurer que seuls les périphériques autorisés peuvent lire et écrire sur vos périphériques réseau via SNMP. Cliquez sur la case d'option Enabled pour utiliser SNMPv3 ou cliquez sur la case d'option Disabled pour la désactiver.

Étape 7. Dans le champ R/W User, saisissez un nom d'utilisateur pour l'authentification SNMPv3.

Étape 8. Dans la liste déroulante Auth-Protocol, sélectionnez un protocole d'authentification pour SNMPv3. Les options disponibles sont définies comme suit :

· MD5 — Message-Digest 5 (MD5) est un algorithme qui prend une entrée et produit un résumé de message de 128 bits de l'entrée.

· SHA — SHA (Secure Hash Algorithm) est un algorithme qui prend une entrée et produit un résumé de message de 160 bits de l'entrée.

Note: HMAC-SHA est considéré comme plus sécurisé que HMAC-MD5 et est recommandé.

Étape 9. Dans le champ Auth-Password, saisissez un mot de passe pour l'authentification.

Étape 10. Dans la liste déroulante Protocole privé, sélectionnez un protocole d'authentification de la confidentialité. Il est recommandé que l'utilisateur dispose d'une fonction de confidentialité afin que les données soient sécurisées. Les options disponibles sont définies comme suit :

· Aucun : aucun algorithme de confidentialité n'est utilisé. Les données d'un message sont envoyées sans chiffrement.

· CBC-DES : cette option chiffre les données d'un message à l'aide du chiffrement DES.

Étape 11. Dans le champ Privacy Password, saisissez un mot de passe pour le protocole d'authentification de la confidentialité.

Étape 12. Dans le champ Adresse IP, saisissez une adresse IP qui recevra des messages de déroutement.

Étape 13. Dans le champ Port, saisissez le numéro de port qui recevra les messages de déroutement. Le port par défaut est 162.

Étape 14. Dans la liste déroulante Version SNMP, sélectionnez une version de SNMP à utiliser pour rechercher les messages d'interruption. Les options disponibles sont les suivantes :

· v1 : utilise des interruptions SNMPv1. Les interruptions SNMPv1 utilisent une chaîne de communauté pour authentifier les messages d'interruptions et ne chiffrent pas les données.

· v2 : utilise des interruptions SNMPv2. Les interruptions SNMPv2 utilisent une chaîne de communauté pour authentifier les messages d'interception et ne chiffrent pas les données.

· v3 : utilise des interruptions SNMPv3. Les déroutements SNMPv3 peuvent être configurés pour utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe pour authentifier la source d'un déroutement et peuvent chiffrer les données d'un déroutement. SNMPv3 doit être activé et configuré comme décrit à l'étape 6 afin d'utiliser cette option.

Étape 15. Cliquez sur Soumettre pour appliquer les modifications ou Annuler pour les ignorer.