Objectif

Les boutons de numérotation abrégée sont souvent utilisés pour accélérer le processus d'appel des contacts régulièrement utilisés et à l'aide d'un seul bouton. Cette option est utilisée au lieu de composer le numéro complet du téléphone. Cela permet de gagner du temps car l'administrateur n'est pas tenu de composer le numéro entier chaque fois qu'un appel est destiné au même numéro de contact. Cet article explique comment configurer les paramètres de numérotation abrégée sur l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

· SPA112

· SPA122

Version du logiciel

· 1.3.1 (003)

Configuration des paramètres de numérotation abrégée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web de l'adaptateur téléphonique et choisissez Voice > User. La page Utilisateur s'ouvre :

Étape 2. Dans la page Utilisateur, faites défiler jusqu'à la zone Paramètres de numérotation abrégée de la page.

Étape 3. Pour les champs Numérotation abrégée 2-9, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez associer au numéro de bouton correspondant. Le logement de numérotation abrégée 1 est réservé à la messagerie vocale.

Étape 4. Cliquez sur Submit pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Refresh si les paramètres doivent être actualisés.