Objectif

La configuration de la sonnerie sur l'adaptateur téléphonique analogique de la gamme SPA100 attribue des modèles de sonnerie spécifiques aux appels en attente, aux appels entrants, aux rappels d'appels et aux rappels de mise en attente. En outre, la configuration de la sonnerie améliore les services vocaux du périphérique sur les ports téléphoniques fournis en attribuant des sonneries spécifiques au service vocal utilisé. Les services vocaux incluent la messagerie vocale ou les messages vocaux. Cet article explique la configuration des paramètres de sonnerie sur un SPA112 ou un SPA122.

Périphérique applicable

· SPA112

· SPA122

Version du logiciel

· 1.3.2 (014)

Configuration des paramètres de sonnerie

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et choisissez Voice > User 1 ou User 2. La page Utilisateur 1 ou Utilisateur 2 s'ouvre :

Note: Les configurations de sonnerie effectuées sur l'utilisateur 1 s'appliquent à l'utilisateur 2.

Sous la zone Paramètres de sonnerie :

Étape 2. Choisissez une valeur comprise entre 1 et 8 dans la liste déroulante Sonnerie par défaut. Cette option définit le modèle de sonnerie par défaut de chaque téléphone connecté au périphérique.

Étape 3. Choisissez une valeur comprise entre 1 et 8 dans la liste déroulante Default CWT. Cette option définit la tonalité d'attente d'appel par défaut pour tous les téléphones connectés au périphérique.

Étape 4. Choisissez une valeur comprise entre 1 et 8 dans la liste déroulante Hold Remainder Ring. Cette option définit le modèle de sonnerie utilisé pour rappeler à l'utilisateur lorsque le téléphone est raccroché.

Étape 5. Choisissez une valeur comprise entre 1 et 8 dans la liste déroulante Rappel. Définit le modèle de sonnerie pour la notification de rappel.

Étape 6. Saisissez la durée, comprise entre 0 et 10 secondes, de sonnerie lorsqu'un appel est transféré dans le champ Cfwd Ring Splash Len. La sonnerie est une sonnerie que le téléphone fait pour signaler que l'appel a été transféré.

Étape 7.  Saisissez la durée, comprise entre 0 et 10 secondes, de sonnerie lorsqu'un appel est bloqué dans le champ Cblk Ring Splash Len.

Étape 8. Choisissez une option dans la liste déroulante Politique de sonnerie VMWI pour contrôler l'affichage de la sonnerie lorsqu'un serveur de messagerie vocale envoie un message SIP NOTIFY à l'adaptateur téléphonique pour l'identification de l'état de la boîte aux lettres de l'abonné.

· nouvelle machine virtuelle disponible : sonne tant qu'il y a de nouveaux messages vocaux. Il s'agit de la configuration par défaut.

· nouvelle machine virtuelle devient disponible — Sonnerie lorsque le premier nouveau message vocal est reçu.

· nouvelle machine virtuelle arrive : sonne lorsque le nombre de nouveaux messages vocaux augmente.

Étape 9. Saisissez la durée, comprise entre 0 et 10 secondes, de la sonnerie lorsque de nouveaux messages arrivent avant que le signal VMWI ne soit appliqué dans le champ VMWI Ring Splash Len.

Étape 10. Choisissez une option dans la liste déroulante Sonnerie sur aucune nouvelle machine virtuelle pour lire une sonnerie indiquant qu'il n'y a plus de messages vocaux non lus lorsque des messages SIP NOTIFY sont envoyés à l'adaptateur téléphonique à partir du serveur de messagerie vocale.

· Oui — Lit une sonnerie lorsque le serveur de messagerie vocale envoie un message SIP NOTIFY au SPA indiquant qu'il n'y a plus de messages vocaux non lus. Certains équipements nécessitent un anneau court avant le signal FSK pour éteindre la lampe VMWI.

· Non : ne joue pas de sonnerie lorsqu'il n'y a pas de messages vocaux non lus.

Étape 11. (Facultatif) Pour actualiser les paramètres, cliquez sur Actualiser.

Étape 12. Cliquez sur Submit pour enregistrer vos paramètres.