Objectif

Un redémarrage ou un redémarrage du périphérique est effectué si certains paramètres du périphérique ont été modifiés ou si le périphérique a cessé de fonctionner correctement.  Un redémarrage du périphérique est nécessaire pour que certaines des nouvelles configurations effectuées sur le périphérique prennent effet ou actualisent toutes les applications et tous les services. Un redémarrage périodique est recommandé pour des performances optimales. L'objectif de ce document est de redémarrer les adaptateurs de téléphone analogique (ATA) de la gamme SPA100 via l'utilitaire de configuration Web du périphérique.

Périphériques pertinents

Adaptateurs téléphoniques · SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Procédure de redémarrage

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Reboot. La page Reboot s'affiche :

Note: Tous les services associés seront redémarrés lors d'un redémarrage. Il est fortement recommandé d'enregistrer tout travail en cours avant un redémarrage afin d'éviter toute perte de données.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Reboot pour redémarrer l'ATA et tous les services. Un message d'avertissement s'affiche.

Étape 3. Cliquez sur OK pour redémarrer l'ATA lorsque le message d'avertissement apparaît. L'administrateur est ramené à la page de connexion.