Objectif

Les paramètres de la page Web Access Management vous permettent de configurer la possibilité d'accéder à distance à l'utilitaire de configuration Web d'un SPA122 via Internet. Cette configuration fournit à l'utilisateur l'utilitaire d'accès Web et à distance qui lui permet d'accéder à différentes options. La gestion de l'accès Web contrôle l'accès disponible pour autoriser les ressources Web.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la gestion de l'accès Web sur un SPA122.

Périphérique applicable

· SPA122

Version du logiciel

· 1.3.2 (014)

Configuration de la gestion de l'accès Web

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et choisissez Administration > Management > Web Access Management. La page Gestion de l'accès Web s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur Enabled pour activer la gestion de l'accès Web pour Admin Access ou cliquez sur Disabled pour désactiver la gestion de l'accès Web pour Admin Access. Cela permet à l'administrateur d'accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique lorsqu'il est connecté au port LAN du SPA122.

Avertissement : Si Admin Access et Remote Management sont désactivés, l'administrateur ne peut pas accéder à l'utilitaire de configuration Web, sauf si le périphérique est réinitialisé en usine.

Étape 3. Dans le champ Accès à l'utilitaire Web, vérifiez la ou les méthodes que vous souhaitez utiliser pour accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique.

· HTTP : le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) est utilisé pour accéder aux informations et les distribuer via Internet à l'aide de la connexion établie par le serveur et l'hôte.

· HTTPS : le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) est également utilisé pour accéder aux informations et les distribuer via Internet, mais avec l'avantage d'une couche de sécurité.

Étape 4. Cliquez sur Enabled pour activer l'accès à distance ou cliquez sur Disabled pour désactiver l'accès à distance. Passez à l'étape 9 si vous avez sélectionné Désactivé. L'accès à distance vous permet d'accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique à partir d'un périphérique situé du côté WAN du SPA122.

Note: Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devrez modifier le mot de passe administrateur pour activer l'accès à distance en raison de la sécurité si le mot de passe est toujours défini par défaut. Reportez-vous à l'article Configurer les paramètres de compte d'utilisateur sur les adaptateurs téléphoniques de la gamme SPA100 pour modifier le mot de passe.

Étape 5. Cliquez sur HTTP pour le protocole standard ou HTTPS pour le protocole sécurisé pour définir la méthode utilisée pour accéder à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique. La valeur par défaut est HTTP.

Étape 6. Cliquez sur Enabled pour activer la mise à niveau à distance ou cliquez sur Disabled pour désactiver la mise à niveau à distance. Si cette option est activée, la mise à niveau à distance autorise la mise à niveau du micrologiciel sur l'adaptateur téléphonique analogique à partir d'un périphérique côté WAN du SPA122. Vous ne pouvez modifier ce paramètre que lorsque vous êtes connecté au SPA122 à partir du LAN.

Étape 7. Activez la case d'option Any IP Address pour autoriser toute adresse IP distante à configurer le SPA122. Activez la case d'option Any IP Address (Toute adresse IP) directement sous le bouton d'option Any IP Address (Toute adresse IP) pour autoriser uniquement une adresse IP unique ou une plage d'adresses à accéder à distance au SPA122. Saisissez l'adresse IP ou la plage dans le champ correspondant.

Étape 8. Saisissez le numéro de port souhaité pour la gestion à distance dans le champ Remote Management Port. Le numéro de port doit être inclus lorsque vous entrez l'adresse IP WAN dans votre navigateur Web. Par exemple, si votre SPA122 a l'adresse IP WAN 203.0.113.50 et un port de gestion à distance de 80, saisissez : http://203.0.113.40:80 dans le navigateur Web.

Étape 9. Cliquez sur Submit pour enregistrer la configuration.