Objectif

Les modèles distincts de sonnerie et d'appel en attente sont utilisés pour ajuster les cadences de sonnerie et d'appel en attente. La sonnerie distincte identifie différents appelants sur la même ligne tandis que les modèles d'appel en attente sont utilisés pour identifier différents appelants qui sont en attente sur la même ligne. Cet article explique comment configurer une sonnerie distincte et des modèles d'appel en attente dans les paramètres régionaux d'un SPA112 ou d'un SPA122.

Périphériques pertinents

· SPA112

· SPA122

Version du logiciel

•1.3.2(014)

Configuration des différents modèles de sonnerie et d'appel en attente

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et choisissez Voice > Regional. La page Régional s'ouvre :

Schémas de sonnerie distincts

Les valeurs du champ Cadence de l'anneau (appelés scripts de cadence) sont définies comme suit : Durée totale de la sonnerie (durée d'émission de la tonalité en secondes/durée du silence en secondes). Par exemple, la valeur 60(2/4) émet une tonalité pendant 2 secondes, puis reste silencieuse pendant 4 secondes, se répétant jusqu'à ce que 60 secondes soient écoulées. Vous pouvez saisir plusieurs paires de tonalité active/désactivée dans un script de cadence.

Étape 2. Entrez des valeurs dans les champs Cadence de sonnerie. Il s'agit de scripts de cadence pour les sonneries distinctes correspondantes sur les téléphones connectés au périphérique.

Étape 3. Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les modifications.

Tonalités d'appel en attente distinctes

Les tonalités d'attente d'appel (CWT) sont utilisées pour identifier les différents appelants qui sont en attente sur la même ligne.

Étape 2. Saisissez des valeurs dans le champ Cadence CWT. Il s'agit de scripts de cadence pour CWT distinct correspondant.

Étape 3. Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les modifications.

Noms des modèles de sonnerie et d'appel en attente distincts

Étape 2. Entrez des valeurs dans les champs Nom de la sonnerie. Il s'agit des noms de l'en-tête Alert-Info d'un message INVITE pour sélectionner une sonnerie/tonalité d'attente d'appel distincte 1 à 8 pour l'appel entrant.

Étape 3. Sélectionnez la forme d'onde souhaitée pour les appels dans la liste déroulante Forme d'onde de sonnerie. Il s'agit de la forme d'onde du signal de sonnerie.

· sinusoïde — Le signal d'anneau est sinusoïdal.

· trapézoïde : le signal de l'anneau est trapézoïdal.

Étape 4. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Fréquence de sonnerie. Il s'agit de la fréquence du signal de sonnerie, qui va de 10 à 100 Hz.

Étape 5. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Tension de sonnerie. Voici la tension qui sonne. Elle varie de 60 à 90 V.

Étape 6. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Fréquence CWT. Script de fréquence de la tonalité d'attente d'appel.

Étape 7. (Facultatif) Pour que toutes les lignes sonnent jusqu'à ce qu'une ligne réponde à l'appel, sélectionnez yes dans la liste déroulante Synchronized Ring. Le paramètre par défaut est No.

Étape 8. Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer les modifications.