Objectif

L'administrateur peut configurer le contrôle de flux activé et la vitesse de transmission bidirectionnelle via la fonction de paramètre de port. Le contrôle de flux activé peut être utilisé si un ordinateur ou un autre périphérique transmet des données trop rapidement pour que la station d'extrémité puisse les accepter. Cette fonctionnalité arrête la transmission pendant une période spécifique, ce qui permet à la station d'extrémité de rattraper et d'accepter les données. Le mode bidirectionnel à vitesse détermine le canal de communication utilisé entre les périphériques.

L'objectif de ce document est de configurer les paramètres de port sur le SPA122.

Périphériques pertinents

· SPA122

Version du logiciel

•v 1.1.0

Configuration des paramètres de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Network Setup > Advanced Settings > Port Setting. La page Port Setting s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Enabled pour activer le contrôle de flux sur le périphérique.

Étape 3. Sélectionnez l'option de vitesse duplex souhaitée dans la liste déroulante Vitesse duplex.

· négociation automatique : la négociation automatique est une fonction facultative qui permet aux périphériques d'échanger automatiquement des informations sur une liaison concernant les capacités de vitesse et de duplex.

· 10 Half : permet la communication dans les deux sens, mais une à la fois. Ils ne peuvent pas communiquer simultanément. La vitesse d'échange d'informations est de 10 Mbits/s.

· 10 Full : permet la communication à la fois et peut communiquer simultanément. La vitesse d'échange d'informations est de 10 Mbits/s. 10 Full est plus rapide que 10 demi.

· 100 Half : permet la communication dans les deux sens, mais une à la fois. Ils ne peuvent pas communiquer simultanément. La vitesse d'échange d'informations est de 100 Mbits/s.

· 100 Full : permet la communication à la fois et peut communiquer simultanément. La vitesse d'échange d'informations est de 100 Mbits/s. 100 pleine est plus rapide que 100 demi.

Note: L'option par défaut est Auto-negotiation, qui est recommandée et choisit le mode approprié pour le trafic. Utilisez la prudence avec les autres paramètres. Des problèmes peuvent survenir si vous choisissez un paramètre qui n'est pas approprié pour les périphériques réseau.

Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à jour.