Objectif

Le compte de niveau administrateur et le compte de niveau utilisateur sont les deux comptes d'utilisateur disponibles pour les adaptateurs téléphoniques de la gamme SPA100. La page Liste des utilisateurs permet de gérer les deux comptes. Les deux comptes sont conçus de manière à ce que tous les utilisateurs n'aient pas accès à toutes les fonctionnalités du périphérique. Par conséquent, le compte de niveau utilisateur a accès pour modifier un ensemble limité de fonctionnalités, tandis que le compte de niveau administrateur a accès pour configurer toutes les fonctionnalités du périphérique.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer les deux paramètres de compte d'utilisateur sur les adaptateurs téléphoniques de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Adaptateurs téléphoniques · SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Configurer les comptes d'utilisateurs

Compte de niveau administrateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Management > User List. La page Liste des utilisateurs s'ouvre :

Étape 2. Dans le tableau Liste des utilisateurs, cliquez sur l'icône représentant un crayon pour mettre à jour le compte Admin. La page Compte d'utilisateur s'ouvre.

Étape 3. (Facultatif) Le nom d'utilisateur est déjà défini pour le compte. Entrez un nom d'utilisateur si vous souhaitez modifier le nom existant dans le champ Nom d'utilisateur.

Étape 4. Entrez le mot de passe existant dans le champ Ancien mot de passe. Le mot de passe administrateur par défaut est admin.

Étape 5. Entrez le mot de passe souhaité que vous voulez utiliser avec ce compte dans le champ Nouveau mot de passe. Il est recommandé de ne plus utiliser l'ancien mot de passe. La plage peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Étape 6. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe pour vérifier que le mot de passe correspond dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.

Note : Le niveau du compte est prédéterminé à partir du type de compte.

Étape 7. Cliquez sur Submit pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Cancel pour abandonner.

Compte de niveau utilisateur

Étape 1. Dans le tableau Liste des utilisateurs, cliquez sur l'icône représentant un crayon pour mettre à jour le compte d'utilisateur. La page Compte d'utilisateur s'ouvre.

Étape 2. (Facultatif) Le nom d'utilisateur est déjà défini pour le compte. Entrez un nom d'utilisateur si vous souhaitez modifier le nom existant dans le champ Nom d'utilisateur.

Étape 3. Entrez le mot de passe souhaité que vous voulez utiliser avec ce compte dans le champ Nouveau mot de passe. Il est recommandé de ne plus utiliser l'ancien mot de passe. La plage peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Étape 4. Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe pour vérifier que le mot de passe correspond dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe.

Note: Le niveau du compte est prédéterminé à partir du type de compte.

Étape 5. Cliquez sur Submit pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Cancel pour abandonner.