Objectif

Un réseau local virtuel (VLAN) permet à un groupe d’hôtes qui ne sont pas connectés au même commutateur de communiquer comme s’ils se trouvaient sur le même domaine de diffusion. Si le VLAN est désactivé, tout le trafic étiqueté avec un ID de VLAN entrant du côté câblé est abandonné. Si le VLAN est activé, il est transféré. Cet article explique comment configurer et attribuer un ID de VLAN sur le périphérique VoIP SPA122.

Périphériques pertinents

· SPA122

Version du logiciel

•v 1.1.0

Attribuer un ID de VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Network Setup > Advanced Settings > VLAN. La page VLAN s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Enabled pour permettre aux paquets VLAN de passer entre les interfaces filaires et sans fil qui se trouvent sur le même VLAN.

Étape 3. Saisissez le numéro d'ID de VLAN souhaité dans le champ VLAN ID. La valeur par défaut est 1.

Note: L'ID de VLAN peut être un nombre compris entre 1 et 4094.

Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à jour.