Objectif

La page Statistiques des ports présente une large gamme d'informations importantes sur les ports qui peuvent être utiles pour le dépannage afin de voir ce qui s'est mal passé et où. La mise en oeuvre d'une approche préventive pour surveiller le port aide l'administrateur à détecter les problèmes tôt et à éviter les problèmes potentiels. La gestion du périphérique nécessite la possibilité d'afficher les statistiques et certains paramètres de port. L'administrateur dispose d'une visibilité complète sur l'état des ports, par exemple si le port est bloqué ou s'il ne peut pas transférer les paquets. De tels problèmes peuvent être identifiés à travers cette page. L'objectif de cet article est d'afficher l'état des ports sur le périphérique sur les paquets d'entrée, les paquets de sortie, les erreurs, la diffusion et la multidiffusion qui se produisent sur les périphériques de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Statistiques de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Status > Port Statistics. La page Statistiques des ports s'ouvre :

La page Statistiques des ports affiche les champs suivants :

· Input (pkts) : nombre total de paquets reçus par le port.

· Output (pkts) : nombre total de paquets envoyés par le port.

· Input Errors : nombre total d'erreurs reçues du trafic entrant.

· Input Broadcasts : nombre total de messages de diffusion reçus par l'interface.

· Output Broadcasts : nombre total de messages de diffusion envoyés par l'interface.

· Input Multicasts : nombre total de messages de multidiffusion reçus par l'interface.

· Output Multicasts : nombre total de messages de multidiffusion envoyés par l'interface.