Objectif

La qualité de service (QoS) est une fonction qui vous permet de donner la priorité au trafic critique, d'éviter le blocage de la bande passante et de gérer les goulots d'étranglement du réseau pour empêcher les pertes de paquets. En amont indique la vitesse à laquelle un serveur Internet hôte (administrateur) envoie des données au réseau. La qualité de service garantit un meilleur service aux types de trafic Internet hautement prioritaires, qui peuvent impliquer des applications exigeantes en temps réel, telles que la vidéoconférence. L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la bande passante en amont pour qu'elle corresponde au service haut débit de l'adaptateur téléphonique SPA122.

Périphériques pertinents

Adaptateur téléphonique · SPA122

Version du logiciel

•v 1.1.0

Bande passante ascendante pour la qualité de service

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Network Setup > Application > QoS. La page QoS s'ouvre :

Note: La QoS est activée par défaut et permet de s'assurer que la voix est prioritaire pendant la période de trafic réseau important.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Toujours actif pour activer les paramètres QoS en tout temps, ce qui signifie que les paquets sont classés par ordre de priorité en fonction des paramètres QoS en tout temps ou cliquez sur la case d'option On When Phone In Use pour l'activer uniquement en cas de trafic vocal. Le paramètre par défaut est Activé lorsque le téléphone est utilisé.

Étape 3. Saisissez la valeur de la bande passante ascendante maximale disponible (en kbits/s) spécifiée par votre fournisseur d'accès Internet dans le champ Bande passante ascendante. La valeur par défaut est 10 000 kbits/s.

Note: Ne surestimez pas la bande passante en amont reçue du fournisseur de services. Si l'administrateur entre une valeur supérieure, cela peut entraîner une perte de trafic dans le réseau du fournisseur de services.

Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à jour.