Objectif

Ce document décrit les procédures à suivre pour modifier divers paramètres NAT sur le périphérique SPA8000.

Périphérique applicable

- Adaptateur téléphonique SPA8000

Procédure pas à pas

Paramètres NAT du SPA8000

Étape 1. Cliquez sur Admin Login dans l'utilitaire de configuration du téléphone pour augmenter le nombre de pages et de paramètres que vous pouvez modifier.

Étape 2. Cliquez sur Avancé dans le coin supérieur droit de la page.

Étape 3. Choisissez Voix > L1. Vous accédez ainsi à la page Paramètres L1.

Étape 4. Dans la page L1, faites défiler jusqu'au paramètre NAT Settings.

Étape 5. NAT Mapping Enable : cette option est activée pour utiliser des adresses IP mappées en externe et des ports SIP/RTP dans les messages SIP. Sélectionnez yes pour activer le paramètre ou sélectionnez no pour le désactiver. Non est sélectionné par défaut.

Étape 6. NAT Keep Alive Enable : cette option est activée pour envoyer périodiquement le message NAT keep alive configuré.  Sélectionnez yes pour activer le paramètre ou sélectionnez no pour le désactiver. Non est sélectionné par défaut.

Étape 7. NAT Keep Alive Msg : dans ce paramètre, entrez le message keep alive qui doit être envoyé périodiquement pour gérer le mappage NAT actuel. Il est défini sur $NOTIFY par défaut, qui envoie un message NOTIFY.

Étape 8. NAT Keep Alive Dest : ce paramètre attribue une destination qui doit recevoir des messages de maintien de la vie NAT. Il est défini sur $PROXY par défaut qui enverra les messages au proxy actuel ou sortant.

Étape 9. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.