Objectif

Les informations sur les abonnés permettent d'afficher les informations sur les appelants lorsque des appels sortants sont composés. Elles permettent également d'améliorer la sécurité de la ligne car l'administrateur peut configurer l'authentification pour empêcher les attaques.Cet article explique comment configurer les informations sur les abonnés sur la carte téléphonique SPA8000.

Périphérique applicable

- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Configuration des informations de l'abonné

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et choisissez Advance > Voice > L1-L8.La page Line s'affiche :

Étape 2. Dans la liste déroulante Line Enable, sélectionnez yes pour activer la ligne pour le service.

Étape 3. Faites défiler jusqu'à la zone Informations sur l'abonné.

Étape 4. Entrez un nom que vous voulez afficher en tant qu'ID de l'appelant dans le champ Display Name (Nom d'affichage).

Étape 5. Entrez un numéro que vous souhaitez attribuer comme numéro de poste pour identifier cette ligne dans le champ ID utilisateur.

Étape 6. Saisissez un mot de passe que vous souhaitez attribuer à cette ligne dans le champ Mot de passe.

Étape 7. Choisissez si vous souhaitez que l'utilisateur soit authentifié dans la liste déroulante User Auth ID. Choisissez yes pour utiliser l'ID d'authentification et le mot de passe pour l'authentification SIP.

Étape 8. Saisissez l'ID d'authentification SIP que vous souhaitez attribuer à cette ligne dans le champ Auth ID.

Étape 9. Saisissez le mini certificat que vous souhaitez attribuer à la ligne de ces abonnés dans le champ Mini certificat.

Étape 10. Saisissez la clé privée utilisée pour établir un appel sécurisé dans le champ SRTP Private Key. La clé SRTP (Secure Real Time Protocol) permet de maintenir la connexion entre le périphérique et l'extérieur en toute sécurité et sans exposition.

Note: Si vous voulez générer un nouveau Mini certificat et une nouvelle clé, cliquez ici et suivez l'étape mentionnée.

Étape 11. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.