Objectif

Le SPA8000 prend en charge la configuration de la qualité de service via les protocoles SIP (Session Initiation Protocol) et RTP (Real Time Protocol). Le bit CoS (Class of Service) et DiffServ (Differentiated Services) peut être défini via la configuration du réseau. La classe de service (CoS) est utilisée pour spécifier une valeur de priorité comprise entre 0 et 7 inclus qui peut être utilisée par la qualité de service (QoS) pour différencier le trafic de paquets envoyé par l'utilisateur. Le DiffServ est un protocole de qualité de service (QoS) utilisé pour gérer l'allocation de bande passante pour les connexions de support Internet. La valeur DiffServ est représentée au format hexadécimal, créé par l'utilisateur en fonction de la norme RFC2474. DiffServ contrôle également le trafic qui a des priorités basées sur le type de services (ToS). La ToS est utilisée pour hiérarchiser les paquets dans le trafic réseau. La configuration du réseau permet de configurer la mémoire tampon de gigue, les valeurs CoS SIP et RTP et d'autres paramètres requis pour le SPA8000. Ce document décrit les procédures à suivre pour modifier divers paramètres réseau sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.

Périphérique applicable

- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Configuration des paramètres réseau

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Voice > L1-L8. La page Ligne s'ouvre :

Étape 2. Sur la page Ligne, faites défiler jusqu'à la section Paramètres réseau.

Étape 3. Saisissez une valeur ToS/DiffServ dans le champ SIP ToS/DiffServ Value. ToS/DiffServ classe les paquets IP UDP qui transportent un message SIP. Le champ Type de service de l'en-tête IP permet de définir la priorité des paquets. Il est défini sur 0x68 par défaut.

Étape 4. Saisissez une valeur CoS pour les messages SIP dans le champ SIP Cos Value. Cela attribue des valeurs CoS aux paquets SIP. La priorité la plus élevée a la priorité la plus élevée. Il est défini sur 3 par défaut dans le champ SIP CoS Value. La plage de valeurs CoS SIP est comprise entre [0 et 7].

Étape 5. Saisissez une valeur TOS/DiffServ dans le champ RTP ToS/DiffServ Value. ToS/DiffServ classe les paquets IP UDP qui transportent des données RTP. Il est défini par défaut sur 0xb8.

Étape 6. Entrez une valeur CoS pour les données RTP dans le champ Valeur CoS RTP. Cela attribue des valeurs CoS aux paquets RTP. Il est défini sur 6 par défaut. La plage de la valeur CoS RTP est [0 -7].

Étape 7. Dans la liste déroulante Network Jitter Level, sélectionnez une option. Le niveau de gigue du réseau détermine la façon dont la taille du tampon de gigue est ajustée par le téléphone IP Linksys. Ce paramètre contrôle le taux auquel la taille de la mémoire tampon de gigue est ajustée pour atteindre le minimum. La taille minimale du tampon d'instabilité est de 30 millisecondes. La valeur de taille de tampon de gigue de départ est plus grande pour les niveaux de gigue plus élevés.

- Faible : ce niveau fournit un faible débit auquel la taille de la mémoire tampon de gigue est ajustée pour atteindre le minimum.

- Moyen : ce niveau fournit un débit moyen auquel la taille du tampon d'instabilité est ajustée pour atteindre le minimum.

- High : ce niveau fournit un taux élevé auquel la taille du tampon d'instabilité est ajustée pour atteindre le minimum.

- Très élevé — Ce niveau fournit un taux très élevé auquel la taille du tampon de gigue est ajustée pour atteindre le minimum.

- Extrêmement élevé — Ce niveau fournit un taux extrêmement élevé auquel la taille du tampon de gigue est ajustée pour atteindre le minimum.

Étape 8. Dans la liste déroulante Ajustement du tampon d'instabilité, sélectionnez une option. Le réglage de la mémoire tampon instable contrôle la façon dont la mémoire tampon instable doit être ajustée. Le tampon de gigue est réglé afin de donner la direction de la façon dont la taille du tampon de gigue se déplacerait.

- Haut et bas : cette option permet au tampon de gigue de monter et de descendre.

- Up only : cette option permet au tampon de gigue de se déplacer uniquement vers le haut.

- Down only : cette option permet au tampon de gigue de descendre uniquement.

- Disable : cette option désactive le réglage de la mémoire tampon d'instabilité. Il n'y a aucun contrôle sur la façon dont le tampon de gigue est réglé.

Étape 9. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.