Objectif

La fonctionnalité de serveur audio en continu (SAS) permet à l'utilisateur de connecter une source audio à l'un des ports FXS du SPA8000 et de l'utiliser comme périphérique source audio en continu. Lorsque la ligne configurée en tant que SAS est appelée, le SPA8000 répond automatiquement à l'appel et démarre la diffusion audio vers l'appelant tant que le port FXS est décroché. Ce document explique comment configurer un serveur audio en continu sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.

Périphérique applicable

Téléphone de l'adaptateur téléphonique · SPA8000

Version du logiciel

•6.1.12

Configuration SAS

Étape 1. Connectez un adaptateur RJ-11 entre l'hôte (source de musique) et un port FXS du SPA8000.

Étape 2. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Voice > L1-L8. La page Ligne s'ouvre :

Étape 3. Sur la page Line, faites défiler la page jusqu'à Streaming Audio Server (SAS).

Étape 4. Dans la liste déroulante SAS Enable, sélectionnez yes pour activer cette ligne pour le serveur audio en continu. Si cette option est activée, la ligne ne peut pas être utilisée pour les appels sortants.

Étape 5. Dans le champ SAS DLG Refresh Intvl, saisissez l'intervalle auquel le serveur audio de diffusion en continu envoie des messages d'actualisation de session pour déterminer si la connexion à l'appelant est toujours active. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 255 secondes. Si 0, l'actualisation de la session est désactivée.

Étape 6. Dans le champ SAS Inbound RTP((Real Time Protocol) Sink, saisissez le nom de domaine complet (FQDN) ou l'adresse IP d'un récepteur RTP dans le champ SAS Inbound RTP Sink. Cette valeur est utilisée par la ligne SAS dans le SDP (Session Display Protocol) de sa réponse 200 à un message INVITE entrant d'un client.

Étape 7. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.