Objectif

La gestion à distance vous permet de gérer le SPA8000 depuis un emplacement distant via Internet. Grâce à la gestion à distance, vous pouvez accéder au serveur Web d'administration à partir d'un ordinateur qui n'est pas directement connecté au SPA8000. L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la gestion à distance sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.

Périphérique applicable

Adaptateur téléphonique analogique · SPA8000

Version du logiciel

•6.1.12

Configuration de la gestion à distance

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur ou utilisateur et sélectionnez Advanced > Network > WAN Status. La page WAN Status s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la section Remote Management.

Étape 3. Sélectionnez yes dans la liste déroulante Enable WAN Web Server pour activer le serveur Web WAN. Cela permet d'accéder au serveur Web d'administration à partir d'un ordinateur qui n'est pas directement connecté à l'adaptateur téléphonique. La valeur par défaut est yes.

Étape 4. Saisissez le port du serveur Web WAN dans le champ WAN Web Server Port. Le port WAN Web Server est utilisé pour l'accès WAN au périphérique ATA. La valeur par défaut est 80.

Étape 5. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.