Objectif

Les informations sur le produit fournissent un bref aperçu du système. L'objectif de cet article est d'expliquer les champs de la zone d'informations sur le produit de l'adaptateur téléphonique SPA8000.

Périphériques pertinents

Adaptateur téléphonique · SPA8000

Version du logiciel

•6.1.12

Informations sur le produit

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et sélectionnez Réseau > État. La page Status s'ouvre :

Note: Les informations sur le produit sont accessibles si vous choisissez Réseau > État ou Voix > Info.

Les informations suivantes s'affichent dans la zone Informations sur le produit :

· Product Name : le nom du périphérique apparaît dans le champ product name.

Numéro de série · : le numéro de série du produit est indiqué dans le champ Numéro de série. Ce numéro peut être utilisé pour suivre les informations sur le périphérique en cas de défaillance.

Version logicielle · : la version logicielle actuelle est affichée dans le champ Version du logiciel.

Version matérielle · : le champ Version matérielle affiche la version matérielle actuelle du périphérique.

· MAC Address : l'adresse MAC (Media Access Control) du périphérique apparaît dans le champ MAC Address.

· Client Certificate : ce champ indique si le périphérique a été autorisé à être utilisé sur le réseau du fournisseur de services de téléphonie Internet (ITSP).

Personnalisation · : ce champ indique si l'unité de configuration à distance (RC) a été personnalisée ou non. Si l'unité a déjà récupéré son profil personnalisé, ce champ affiche le nom de la société qui a provisionné l'unité. L'état En attente dans le champ de personnalisation indique une nouvelle unité RC prête à être provisionnée. L'état Ouvrir indique que l'unité n'a pas été personnalisée.