Objectif

La page Paramètres système est utilisée par l'administrateur pour configurer certaines fonctions de base du périphérique telles que le mot de passe, le serveur syslog et les niveaux de débogage. L'administrateur a accès à deux paramètres système différents, avancés et de base, situés dans la zone supérieure droite de l'interface utilisateur graphique. Les paramètres système avancés fournissent plus d'options à configurer en plus des options indiquées dans les paramètres système de base. Cet article explique comment configurer les paramètres système de base et avancés de l'adaptateur téléphonique SPA8000.

Périphériques pertinents

· SPA8000

Version du logiciel

•6.1.12

Paramètres système

Paramètres de base

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez La page Admin Login > Basic > Voice > System.Basic System s'ouvre :

Étape 2. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur dans le champ User Password (Mot de passe utilisateur). La valeur par défaut est no password. Un utilisateur peut accéder à l'utilitaire de configuration Web et effectuer certaines configurations, mais il ne peut pas configurer autant d'options qu'un administrateur.

Étape 3. Saisissez le nom et le port du serveur Syslog dans le champ Syslog Server. Syslog est un protocole standard utilisé pour capturer des informations sur l’activité du réseau. Lorsque cette option est activée, le périphérique envoie toutes les activités consignées au serveur Syslog.

Étape 4. Entrez le nom et le port du serveur de débogage dans le champ Debug Server. Le débogage est un processus utilisé pour capturer des informations sur l'activité du programme. Lorsque cette option est activée, le périphérique envoie tous les problèmes que rencontrent les programmes à une adresse IP source/de destination et à un service au serveur de débogage.

Étape 5. Choisissez le niveau des informations de débogage dans la liste déroulante Niveau de débogage. Plus le niveau est élevé, plus les informations de débogage sont détaillées. Le niveau par défaut est 0, ce qui signifie qu'aucune information de débogage n'est générée. Le niveau de débogage doit être défini sur au moins 2 pour enregistrer les messages SIP.

Étape 6. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.

Paramètres avancés

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Admin Login > Advanced > Voice > System. La page Système avancé s'ouvre :

Étape 2. Saisissez les domaines auxquels vous souhaitez restreindre l'accès aux utilisateurs dans le champ Domaines d'accès restreint. Utilisez ce champ pour bloquer les appels des téléphones IP d'un domaine donné.Si vous voulez restreindre l'accès à plusieurs domaines, placez une virgule(,) après chaque domaine.

Étape 3. Dans la liste déroulante Enable Web Admin Access, sélectionnez si vous souhaitez activer l'accès administratif à l'utilitaire de configuration Web.

Avertissement : Si vous choisissez NON à l'étape 3 , vous ne pourrez pas effectuer la plupart de ces configurations, y compris les modifier de nouveau. La seule façon de réinitialiser cette configuration est d'utiliser l'interface de réponse vocale interactive (IVR). Si vous devez réinitialiser le périphérique via IVR, suivez les étapes mentionnées dans l'article Réinitialiser les paramètres d'usine via IVR sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000.

Étape 4. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez attribuer à l'administrateur dans le champ Admin Password. La valeur par défaut est no password. Le mot de passe admin donne un accès administratif à l'utilitaire de configuration Web.

Étape 5.  Saisissez le mot de passe que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur dans le champ User Password (Mot de passe utilisateur). La valeur par défaut est no password. Un utilisateur peut accéder à l'utilitaire de configuration Web et effectuer certaines configurations, mais il ne peut pas configurer autant d'options qu'un administrateur.

Étape 6. Saisissez l'adresse IP du serveur Syslog dans le champ Syslog Server. Syslog est un protocole standard utilisé pour capturer des informations sur l’activité du réseau. Lorsque cette option est activée, le périphérique envoie toutes les activités du journal au serveur Syslog.

Étape 7. Entrez l'adresse IP du serveur de débogage dans le champ Debug Server.Debug est un processus utilisé pour capturer des informations sur l'activité du programme. Lorsque cette option est activée, le périphérique envoie tous les problèmes que rencontrent les programmes à une adresse IP source/de destination et à un service au serveur de débogage.

Étape 8. Choisissez le niveau des informations de débogage dans la liste déroulante Niveau de débogage. Plus le niveau est élevé, plus les informations de débogage sont détaillées. Le niveau par défaut est 0, ce qui signifie qu'aucune information de débogage n'est générée. Le niveau de débogage doit être défini sur au moins 2 pour enregistrer les messages SIP.

Étape 9. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.