Objectif

Le contraste est la différence de couleur ou de luminosité d'un objet. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'affichage de l'écran du téléphone, vous pouvez modifier le contraste afin d'améliorer la qualité de l'affichage.

Cet article explique comment régler le contraste sur le SPA500S à l'aide de téléphones IP de la gamme SPA500.

Note: Le SPA500DS ne fonctionne pas avec les périphériques de communication unifiée de la gamme UC500 et ne fonctionne qu'avec le périphérique de communication unifiée UC320.

Périphériques pertinents

· SPA500S Att. Console

Téléphone IP · gamme SPA500

Version du logiciel

· spa525g-7-4-9c [téléphone IP SPA 509G ]

Configuration du contraste

Étape 1. Sur le téléphone IP de la gamme SPA500, appuyez sur le bouton Configuration.

Étape 2. Faites défiler jusqu'à Préférences utilisateur, appuyez sur Sélect.

Étape 3. Faites défiler jusqu'à Att. Préférences de console et appuyez sur Sélect.

Étape 4. Appuyez sur Contraste, puis sur delChar.

Étape 5. Saisissez un numéro à l'aide du clavier du téléphone pour modifier le contraste de l'affichage. Un nombre plus élevé indique que l'écran affiche un contraste plus élevé. Les nombres de contraste vont de 1 à 30.

Étape 6. Appuyez sur OK ou Set pour enregistrer les paramètres.

Étape 7. (Facultatif) Appuyez sur Précédent si vous souhaitez accéder à la page précédente.