Objectif

L'objectif de cet article est de vous guider dans la mise à niveau des modèles SPA525G et SPA525G2 à l'aide de Cisco Configuration Assistant. Une mise à niveau du micrologiciel du téléphone IP peut être effectuée de deux manières : l'un est via l'utilitaire de configuration Web et l'autre via un protocole TFTP sur un périphérique de communication unifiée via Cisco Configuration Assistant (CCA). Les mises à niveau du micrologiciel sont importantes et peuvent fournir ou mettre à jour les fonctionnalités du périphérique et résoudre les problèmes dans le dernier micrologiciel.

Périphériques pertinents

- SPA525G

- SPA525G2

URL de téléchargement du logiciel

SPA525G

SPA525G2

Étapes de mise à niveau du micrologiciel

Étape 1.  Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel. Avec les touches de fonction de votre téléphone IP, appuyez sur le bouton Configuration et choisissez Status > Product Information > Software Version.

Étape 2. Téléchargez la dernière version de la mise à niveau du micrologiciel du téléphone IP depuis le site Web de Cisco.

Étape 3. Extrayez les fichiers .zip et enregistrez-les sur le bureau. Dans cet article, la version 7.5.3 du micrologiciel est utilisée. Le dossier extrait contient des fichiers spa525g-7-5-3.bin et spa525g-7-5-3-bt.bin. Si vous souhaitez utiliser Bluetooth, utilisez le fichier spa525g-7-5-3-bt.bin, car il contient le micrologiciel Bluetooth mis à jour.

Étape 4. Connectez-vous à Cisco Configuration Assistant (CCA) de la gamme UC500.

Étape 5. Faites glisser et déposez le fichier bin sur l'UC500 dans la topologie du CCA. La page File Upload s'ouvre :

Étape 6. Cliquez sur Upload.La page File Upload s'affiche :

Étape 7. Click OK.

Étape 8. Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, redémarrez le téléphone IP et le dernier micrologiciel est mis à niveau.