Objectifs

Réinitialisation en usine des téléphones IP SPA525G et SPA525G2. Les téléphones IP sont configurés pour être réinitialisés en usine si l'utilisateur souhaite démarrer à nouveau sur le périphérique sans aucune configuration sur les téléphones IP. Il peut également être utilisé dans le cas où le téléphone IP n'agit pas normalement.

Périphériques pertinents

· SPA525G

· SPA525G2

Réinitialisation en usine des téléphones IP SPA525G et SPA525G2

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration) du téléphone. Le menu Informations et paramètres apparaît.

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Administration des périphériques. Appuyez sur la touche de fonction Select.

Étape 4. Dans la page Device Administration, faites défiler jusqu'à l'option Factory Reset et appuyez sur la touche Select pour réinitialiser le téléphone IP en usine.

Étape 5. Dans la page Factory Reset, appuyez sur la touche de fonction OK pour confirmer la réinitialisation d'usine du téléphone IP SPA525G ou SPA525G2.