Objectifs

Les téléphones IP SPA525G/SPA525G2 sont accessibles via une interface Web. L'interface Web affiche l'historique des appels, les informations sur les périphériques, les statistiques et offre la possibilité de mettre à niveau le micrologiciel. Par défaut, l'interface Web est activée sur chaque téléphone.

Ce document explique comment activer ou désactiver l'interface Web sur le téléphone IP SPA525G/SPA525G2.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · SPA525G

Téléphone IP · SPA525G2

Procédure pas à pas

Activer ou désactiver l'interface Web

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup du téléphone IP pour afficher le menu Setup.

Étape 2. Faites défiler vers le haut et vers le bas avec les touches de navigation pour sélectionner Configuration réseau et appuyez sur Sélectionner pour afficher le menu Configuration réseau.

Étape 3. Faites défiler vers le haut et vers le bas avec les touches de navigation pour sélectionner Web Server.

Étape 4. Appuyez à droite sur les touches de navigation pour activer ou désactiver le serveur Web. Une coche bleue indique que le serveur Web est activé.

Étape 5. Appuyez sur Set pour mettre à jour immédiatement l'état du serveur Web.