Objectifs

Les économiseurs d'écran permettent à l'écran du périphérique de devenir noir, gris ou d'afficher des photos prédéterminées au lieu de rester actif lorsqu'il est inutilisé pendant une période donnée. Cela peut être utile pour économiser l'énergie, ainsi que pour cacher les informations personnelles pendant que l'utilisateur est absent.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment définir les paramètres de l'économiseur d'écran sur les modèles SPA525G et SPA525G2.

Périphériques pertinents

· SPA525G

· SPA525G2

Définition des paramètres de l'économiseur d'écran

Étape 1. Appuyez sur Configuration sur le téléphone. L'écran Informations et paramètres s'affiche :

Étape 2. Accédez à Préférences utilisateur et appuyez sur Sélectionner. L'écran Préférences utilisateur s'affiche :

Étape 3. Sur la page Préférences utilisateur, accédez à Préférences d'écran et appuyez sur Sélectionner. L'écran Préférences d'écran s'affiche. Activez ou désactivez l'économiseur d'écran en naviguant vers Écran de veille et en appuyant sur les touches de navigation droite ou gauche pour activer la coche.

Étape 4. Pour modifier les paramètres de l'économiseur d'écran, accédez à Paramètres de l'économiseur d'écran et appuyez sur la touche de navigation de droite. L'écran Paramètres de l'économiseur d'écran s'affiche :

Étape 5. Appuyez sur la flèche droite pour parcourir les différents types d'économiseur d'écran. Les options disponibles sont les suivantes :

· noir : affiche un écran noir

· gris : affiche un écran gris.

Rotation · noir/gris : l'écran passe progressivement du noir au gris.

Rotation d'image · : l'écran tourne à travers les images disponibles que l'administrateur de votre téléphone a rendues disponibles sur le téléphone.

· Digital Frame : affiche l'image d'arrière-plan.

· Download Picture - Affiche l'écran de téléchargement.

· Horloge : affiche une horloge.

Étape 6. Accédez à Intervalle de déclenchement et définissez la durée d'attente du téléphone avant d'activer l'économiseur d'écran. La valeur par défaut est de 300 secondes.

Étape 7. Accédez à Intervalle d'actualisation et saisissez le nombre de secondes avant que l'économiseur d'écran ne modifie l'écran affiché (si, par exemple, vous avez choisi une rotation d'images).

Étape 8. Appuyez sur Set pour enregistrer les paramètres.