Objectif

Ce document présente la procédure de vérification de l'état du périphérique sur les téléphones IP SPA525G et SPA525G2. Différents périphériques, tels que les consoles de réception ou les lecteurs flash USB, peuvent être connectés aux téléphones SPA525G/SPA525G2. L'état Périphérique permet de vérifier si les périphériques sont correctement connectés.

Périphériques pertinents

· SPA 525G

· SPA 525G2

État du périphérique.

Étape 1. Appuyez sur le bouton Configuration du téléphone. Le menu Informations et paramètres s'affiche.

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Status. Appuyez sur la touche de fonction Select. Le menu Statut s'affiche.

Étape 3. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à État du périphérique. Appuyez sur la touche de fonction Select. Le menu État du périphérique apparaît.

Étape 4. Les champs sont expliqués comme suit.

· USB Drive : si le lecteur USB est correctement inséré, il s'affiche Connected (Connecté). Cette option affiche Not Connected (Non connecté) si aucun lecteur n'est inséré.

· Att Cons 1 — Ceci est pour Attendant Console 1. Les consoles de réception peuvent être connectées au SPA525G/SPA525G2 pour une prise en charge de la gestion améliorée et supplémentaire pour le traitement des appels. Si la console est correctement connectée, elle affiche Connected (Connecté), sinon elle affiche Not Connected (Non connecté).

· Att Cons 2 — Ceci est pour Attendant Console 2. Si la console est correctement connectée, elle affiche Connected (Connecté), sinon elle affiche Not Connected (Non connecté).

Étape 5. La touche de fonction Refresh permet de réinitialiser les connexions. Pour revenir au menu Status précédent, appuyez sur la touche de fonction Back.