Objectifs

Cet article explique comment vérifier les statistiques réseau sur le téléphone IP SPA525G. Les statistiques réseau peuvent être vérifiées pour voir le taux de transfert de paquets en octets sur une connexion Wi-Fi ou Ethernet.

Périphériques pertinents

· SPA525G

· SPA525G2

Procédure pas à pas

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration) du téléphone. Le menu Informations et paramètres s'affiche.

Étape 2. Utilisez les touches de navigation et faites défiler jusqu'à Status. Appuyez sur la touche de fonction Select.

Étape 3. Dans la page Status, faites défiler jusqu'à Network Statistics et appuyez sur la touche de fonction Select.

Étape 4. Dans la page Network Statistics, le taux de transfert de paquets Ethernet est visible. La taille des paquets est affichée en octets.

· xmit = xxxx (xxxxx) : nombre de paquets Ethernet qui ont été transmis à partir du téléphone IP SPA525G.

· recv = xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) : nombre de paquets Ethernet reçus sur le téléphone IP SPA525G.

Étape 5. Dans la page Statistiques réseau, le taux de transfert des paquets Wi-Fi est également visible.

· xmit = xxxx (xxxxx) : nombre de paquets Wi-Fi qui ont été transmis à partir du téléphone IP SPA525G.

· recv = xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) : nombre de paquets wi-Fi reçus sur le téléphone IP SPA525G.