Objectifs

Vous pouvez accéder aux téléphones IP via une interface Web en saisissant l'adresse IP du téléphone dans un navigateur Web. L'adresse IP du téléphone doit être connue pour accéder à l'interface Web.

Ce document explique comment déterminer l'adresse IP sur les téléphones IP SPA525G et SPA525G2.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · SPA525G

Téléphone IP · SPA525G2

Procédure pas à pas

Déterminer l'adresse IP du téléphone IP

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup du téléphone IP pour afficher le menu Information and Settings.

Étape 2. Faites défiler vers le haut et vers le bas avec les touches de navigation pour sélectionner Status. Appuyez sur Sélectionner pour afficher le menu État.

Étape 3. Faites défiler vers le haut et le bas avec les touches de navigation pour sélectionner Network Status. Appuyez sur Sélectionner pour afficher le menu État du réseau.

Étape 4. Faites défiler la liste vers le haut et le bas avec les touches de navigation pour localiser le champ IP Address. Il s'agit de l'adresse IP du téléphone.