Objectifs

Le contrôle d'appel est un logiciel du téléphone IP utilisé pour fournir la fonction centrale des téléphones. La modification de ce paramètre détermine si le téléphone utilisera SPCP ou SIP. SPCP signifie Simple Phone Control Protocol. SIP est l'acronyme de Session Initiation Protocol.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer le contrôle des appels sur les périphériques de la gamme SPA500.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA500

Configurer les paramètres de contrôle d'appel

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup pour ouvrir le menu Setup.

Étape 2. Accédez à Paramètres de contrôle d'appel et appuyez sur Sélectionner à l'aide de la touche de fonction.

Étape 3. Appuyez sur **# pour déverrouiller le téléphone et modifier les paramètres.

Étape 4. Appuyez sur Edit pour modifier le protocole de signalisation.

Étape 5. Appuyez sur Option pour basculer entre SPCP et SIP. Appuyez sur OK pour en choisir un.

· SPCP - Simple Phone Control Protocol, offre plus de flexibilité que SIP.

· SIP : initie un appel mais ne dispose pas de autant de fonctionnalités que SPCP.

Étape 6. Accédez à SPCP Auto Detect et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction. Appuyez sur Edit pour modifier les paramètres de détection automatique SPCP.

Étape 7. Appuyez sur Y/N pour basculer entre Oui et Non. Appuyez sur OK pour déterminer s'il faut activer la détection automatique SPCP.

Étape 8. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.