Objectifs

Ce document explique comment déterminer l'adresse MAC du téléphone IP Cisco SPA504G. Cela vous permettra de vérifier l'adresse MAC du téléphone à l'aide du menu du téléphone sur l'écran du téléphone.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · Cisco 504G

Détermination de l'adresse MAC sur le Cisco 504G

Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup du SPA504G pour ouvrir le menu Setup.

Étape 2. Appuyez sur 3 ou faites défiler la liste vers le bas avec les touches de navigation de l'option 3 et appuyez sur Sélect-clic pour ouvrir le menu Paramètres.

Étape 3. Appuyez sur la touche 5 ou faites défiler la liste vers le bas avec les touches de navigation de l'option 5 et appuyez sur la touche de fonction Select pour ouvrir le menu Network Configuration.

<

Étape 4. Appuyez sur 3 ou faites défiler vers le bas avec les touches de navigation jusqu'à l'option 4. L'adresse MAC du téléphone SPA504G s'affiche.