Objectif

Tous les périphériques disposent de pages de configuration intégrées qui permettent à l'utilisateur de personnaliser les paramètres et de configurer des propriétés avancées dans les périphériques. La page de configuration permet de configurer facilement les fonctionnalités du périphérique.  Ce document explique comment accéder à la page de configuration des téléphones IP de la gamme SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphones IP · série SPA 500

Étapes permettant d'accéder à la page de configuration des périphériques SPA.

Note: Bien que l'article s'applique également à tous les téléphones IP de la gamme SPA 500, le périphérique utilisé est le SPA509G.

Note: Avant d'accéder à la page de configuration du SPA509G, assurez-vous que le périphérique est connecté au routeur ou au commutateur PoE (Power over Ethernet) via son port logiciel.

Accès à la page de configuration du SPA509G

Étape 1. Lorsque le téléphone IP est sous tension, il effectue les configurations réseau et de configuration. Une fois la configuration réseau terminée, appuyez sur le bouton Setup (Configuration) (symbole papier), comme illustré dans la figure.

Étape 2. Le menu Setup (Configuration) s'affiche avec différentes options sur l'écran LCD du téléphone IP.

Étape 3. Appuyez sur 3. Le menu Paramètres s'affiche sur l'écran LCD.

Étape 4. Appuyez sur 5. Le menu Network Configuration s'affiche sur l'écran LCD.

Étape 5. Accédez à l'option 3 ou appuyez simplement sur 3. Notez que l'adresse IP est affichée sous Adresse IP.

Étape 6.Accédez à un navigateur Web et saisissez une adresse IP.

L'ordinateur et le téléphone IP doivent se trouver sur le même réseau pour accéder à l'utilitaire Web.Note:

Étape 7. L'utilitaire de configuration Web s'affiche. S'il ne s'affiche pas, il se peut que l'ordinateur et le téléphone IP ne soient pas connectés au même réseau. Envoyez une requête ping à l’adresse IP du téléphone IP à partir de l’ordinateur pour vérifier la connectivité.