Objectif

Les données et l'heure du SPA302D sont synchronisées avec la base du SPA232D. Cependant, vous pouvez également le modifier manuellement si la synchronisation n'est pas correcte.

Cet article explique comment modifier les paramètres de date et d'heure sur le combiné SPA302D avec mobilité améliorée.

Périphérique applicable

Combiné · SPA302D

Version du logiciel

· v2.31

Paramètres de tonalité

Étape 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner l'icône Paramètres. La sélection sera mise en surbrillance avec un contour noir comme l'illustre l'image ci-dessus.

Étape 2. Dans le menu Paramètres, choisissez Date/Heure à l'aide des boutons de navigation up et down et appuyez sur le bouton Sélectionner.

Étape 3. Utilisez les boutons de navigation gauche et droite pour modifier la valeur de chaque champ.

· mois

Jour ·

Année ·

· heure

· minute

· matin/après-midi

Format ·

Étape 4. Appuyez sur la touche Enregistrer pour enregistrer la sélection.