Objectif

Cet article explique comment rétablir les paramètres d'usine par défaut sur le combiné SPA302D avec mobilité améliorée.

Attention : La réinitialisation en usine supprime toutes les données du combiné, telles que les contacts, les numéros abrégés et les enregistrements d'appels. Le combiné est restauré à l'état d'origine du logiciel d'usine. Cependant, l'enregistrement du combiné ne sera pas modifié.

Périphérique applicable

Combiné · SPA302D

Version du logiciel

· v2.31

Réinitialiser l'usine

Étape 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner l'icône Paramètres d'appel. La sélection sera mise en surbrillance avec un contour noir comme l'illustre l'image ci-dessus.

Étape 2. Dans le menu Paramètres, choisissez Préférences d'appel à l'aide des boutons de navigation haut et bas et appuyez sur le bouton Sélectionner.

Étape 3. Les préférences d'appel vous permettent de modifier les fonctions suivantes. Utilisez les boutons de navigation gauche et droite pour basculer l'état de chaque fonction.

· Ne pas déranger : activez cette fonction si vous ne souhaitez pas recevoir d'appels entrants. Les appels entrants ne s'affichent pas non plus dans l'historique des appels.

· Appel en attente : activez cette fonction si vous souhaitez que le SPA302D reçoive un deuxième appel entrant lors d'une session d'appel. L'utilisateur peut mettre l'appel en cours en attente et participer au deuxième appel ou ignorer le deuxième appel. L'utilisateur est averti par un bip au moment du deuxième appel entrant.

· Bloquer l'ID de l'appelant : activez cette fonction si vous voulez masquer vos informations d'ID de l'appelant lorsqu'un appel est passé.

· Bloquer l'appel anonyme : activez cette fonction si vous souhaitez bloquer les appels entrants sans informations d'ID d'appelant.

Étape 4. Appuyez sur la touche de fonction Save (bouton gauche de la touche de fonction) pour enregistrer la sélection.