Objectif

Cet article explique comment rétablir les paramètres d'usine par défaut sur le combiné SPA302D avec mobilité améliorée.

Attention : La réinitialisation en usine supprime toutes les données du combiné, telles que les contacts, les numéros abrégés et les enregistrements d'appels. Le combiné est restauré à l'état d'origine du logiciel d'usine. Cependant, l'enregistrement du combiné avec la base reste inchangé.

Périphérique applicable

Combiné · SPA302D

Version du logiciel

· v2.31

Réinitialiser l'usine

Étape 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner l'icône Paramètres. La sélection sera mise en surbrillance avec un contour noir comme l'illustre l'image ci-dessus.

Étape 2. Dans le menu Paramètres, choisissez Réinitialisation d'usine à l'aide des boutons de navigation haut et bas et appuyez sur le bouton Sélectionner.

Étape 3. Dans le menu Réinitialisation d'usine, appuyez sur la touche de fonction Confirmer pour confirmer la réinitialisation d'usine.

Le combiné est rétabli dans son logiciel d'usine d'origine et retourne à l'écran d'accueil.