Objectif

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et terminer des sessions dans un réseau IP. SIP est un mécanisme de gestion des appels. Il permet également d'établir l'emplacement de l'utilisateur, de négocier les fonctionnalités de sorte que tous les participants d'une session puissent s'entendre sur les fonctionnalités à prendre en charge entre eux et de modifier les fonctionnalités d'une session pendant qu'elle est en cours.

Cet article explique la configuration de la gestion du code d'état des réponses sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Configuration du code d'état de réponse

Remarque : Sur le protocole de signalisation de téléphone IP SPA300 ou SPA500 réel défini comme SIP, utilisez les touches de navigation pour accéder à Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Admin Login > Advanced > Voice > SIP. La page SIP s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la zone Gestion du code d'état de réponse.

Étape 3. Saisissez un code d'état de réponse SIP pour la tonalité d'information spéciale (SIT) appropriée dans le champ SIT1 RSC. Il s'agit d'une alternative à la tonalité de l'enregistreur qui est lue lorsqu'une erreur se produit lorsqu'un appelant passe un appel non lié. La valeur par défaut est vide.

Étape 4. Entrez un code d'état de réponse SIP qui entraînera la lecture de la tonalité SIT2 dans le champ SIT2 RSC. Il s'agit d'une alternative à la tonalité de l'enregistreur qui est lue lorsqu'une erreur se produit lorsqu'un appelant passe un appel non lié. La valeur par défaut est vide.

Étape 5. Entrez un code d'état de réponse SIP qui entraînera la lecture de la tonalité SIT3 dans le champ SIT3 RSC. Il s'agit d'une alternative à la tonalité de l'enregistreur qui est lue lorsqu'une erreur se produit lorsqu'un appelant passe un appel non lié. La valeur par défaut est vide.

Étape 6. Entrez un code d'état de réponse SIP qui entraînera la lecture de la tonalité SIT4 dans le champ SIT4 RSC. Il s'agit d'une alternative à la tonalité de l'enregistreur qui est lue lorsqu'une erreur se produit lorsqu'un appelant passe un appel non lié. La valeur par défaut est vide.

Étape 7. Entrez un code de réponse SIP qui tente à nouveau un serveur de sauvegarde pour la demande actuelle dans le champ Try Backup RSC. La valeur par défaut est vide.

Étape 8. Saisissez l'intervalle d'attente (en secondes) avant que le périphérique ne recommence l'enregistrement après l'échec pour la durée du dernier enregistrement dans le champ Retry Reg RSC. La valeur par défaut est vide.

Étape 9. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.