Objectif

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et terminer des sessions dans un réseau IP. SIP est un mécanisme de gestion des appels. Il permet également d'établir l'emplacement de l'utilisateur, prévoit la négociation des fonctionnalités afin que tous les participants d'une session puissent s'entendre sur les fonctionnalités à prendre en charge entre eux, permet de modifier les fonctionnalités d'une session pendant qu'elle est en cours.

Cet article explique la configuration des valeurs du temporisateur SIP sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Configuration des valeurs du temporisateur SIP

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Admin Login > Advanced > Voice > SIP. La page SIP s'ouvre :

Remarque : dans les téléphones IP SPA300 ou SPA500, utilisez Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol SIP.

Étape 2. Entrez la valeur RFC-3261 T1 dans le champ SIP T1. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 0,5 seconde.

Étape 3. Entrez la valeur RFC-3261 T2 dans le champ SIP T2. Il s'agit de l'intervalle de retransmission maximal pour les requêtes non INVITE et les réponses INVITE.La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est de 4 secondes.

Étape 4. Entrez la valeur RFC-3261 T4 dans le champ SIP T4. Il s'agit de la durée maximale pendant laquelle un message reste dans le réseau. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est de 5 secondes.

Étape 5. Entrez la valeur de délai d'expiration de la transaction INVITE RFC-3261 dans le champ Timer SIP B. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 16 secondes.

Étape 6. Entrez la valeur de délai d'expiration de transaction non-INVITE RFC-3261 dans le champ SIP Timer F. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 16 secondes.

Étape 7. Entrez la valeur de délai d'expiration de réponse finale INVITE RFC-3261 pour la réception ACK dans le champ SIP Timer H. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 16 secondes.

Étape 8. Saisissez le délai d'attente RFC-3261 pour les retransmissions dans le champ SIP Timer D. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 16 secondes.

Étape 9. Saisissez le délai d'attente RFC-3261 pour les retransmissions de requêtes non INVITE dans le champ SIP Timer J. La plage est comprise entre 0 et 64 secondes. La valeur par défaut est 16 secondes.

Étape 10. Entrez la valeur d'en-tête ReINVITE request Expires dans le champ ReINVITE Expires. La plage est comprise entre 0 et 199999999999999999999999999999999999. Si vous saisissez 0, l'en-tête Expire n'est pas inclus dans la demande. La valeur par défaut est 30 secondes.

Étape 11. Entrez le délai d'expiration minimal d'enregistrement autorisé à partir du proxy dans le champ Expire min. rég. Si le proxy renvoie une valeur inférieure à ce paramètre, la plus petite des deux valeurs est utilisée. La valeur par défaut est 1 seconde.

Étape 12. Entrez le délai d'expiration maximal d'enregistrement autorisé à partir du proxy dans le champ Expiration max. rég. Si la valeur est supérieure à ce paramètre, la plus grande des deux valeurs est utilisée. La valeur par défaut est 7 200 secondes.

Étape 13. Entrez l'intervalle de nouvelle tentative dans le champ Reg Retry Intvl. Il s'agit de l'intervalle à attendre avant que le téléphone IP Cisco ne recommence l'enregistrement après un échec lors de l'enregistrement précédent. La plage est comprise entre 1 et 268435455. La valeur par défaut est 30 secondes.

Étape 14. Entrez l'intervalle de nouvelle tentative long dans le champ Intervalle long de la tentative rég. Lorsque l'enregistrement échoue avec un code de réponse SIP qui ne correspond pas à la valeur RSC (Retry Reg response status code), le téléphone IP attend cette durée avant de réessayer. Cette valeur doit être beaucoup plus grande que la valeur Reg Retry Intvl. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 1 200 secondes.

Étape 15. Entrez le délai aléatoire de nouvelle tentative dans le champ Reg Retry Random Delay. Délai aléatoire ajouté à la valeur Register Retry Intvl lors de la nouvelle tentative de REGISTER après un échec. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 0, ce qui désactive cette fonction.

Étape 16. Saisissez le délai aléatoire long de la nouvelle tentative dans le champ Retard aléatoire long de la nouvelle tentative de rég. Délai aléatoire ajouté à la valeur Register Retry Long Intvl lors de la nouvelle tentative d'enregistrement après un échec. La valeur par défaut est 0, ce qui désactive cette fonction.

Étape 17. Entrez la valeur maximale du délai exponentiel dans le champ Reg Retry Intvl Cap. Il commence à Register Retry Intvl et double chaque nouvelle tentative. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 0, ce qui désactive cette fonction.

Étape 18. Entrez la limite inférieure du registre dans le champ Sub Min Expire qui expire la valeur renvoyée par le serveur proxy. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 10 secondes.

Étape 19. Entrez la limite supérieure du registre dans le champ Sub Max Expire qui expire la valeur renvoyée par le serveur proxy. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 7 200 secondes.

Étape 20. Entrez l'intervalle de nouvelle tentative de la dernière demande d'abonnement échouée dans le champ Sub Retry Intvl. La plage est comprise entre 0 et 268435455. La valeur par défaut est 10 secondes.

Étape 21. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.