Objectif

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation utilisé pour créer, gérer et terminer des sessions dans un réseau IP. SIP est un mécanisme de gestion des appels. Il permet également d'établir l'emplacement de l'utilisateur et de négocier les fonctionnalités de sorte que tous les participants d'une session puissent s'entendre sur les fonctionnalités à prendre en charge entre eux, et permet de modifier les fonctionnalités d'une session pendant qu'elle est en cours.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer le paramètre Linksys Key System.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Configuration de la clé Linksys

Note: Sur le protocole de signalisation de téléphone IP de la gamme SPA300 ou SPA500 comme SIP, utilisez les touches de navigation pour accéder à Device Administration > Call Control Settings > Signaling Protocol > SIP.

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Admin Login > Advanced > Voice > SIP. La page SIP s'ouvre :

Étape 2. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante Linksys Key System pour activer ou désactiver le système à clés Linksys. Si vous choisissez Oui, votre téléphone sera configuré dans le cadre du système de clés Linksys. La valeur par défaut est Oui.

Étape 3. Choisissez Oui ou Non dans la liste déroulante Découverte automatique du système de clés pour activer ou désactiver la détection automatique du serveur de contrôle d'appel. Cette fonctionnalité est désactivée pour les télétravailleurs ou d'autres scénarios où la multidiffusion ne fonctionne pas.

Étape 4. Sélectionnez le codec de réseau local de force souhaité dans la liste déroulante Force LAN Codec.

· G.711u : nom de codec G.711u utilisé dans le protocole SDP (Session Description Protocol). La valeur par défaut est Pulse Code Modulation Mu-law (PCMU).

· G.711a : nom de codec G.711a utilisé dans le protocole SDP (Session Description Protocol). La valeur par défaut est Pulse Code Modulation A-law (PCMA).

· Aucun : la valeur par défaut est Aucun.

Étape 5. Entrez l'adresse de multidiffusion dans le champ Adresse de multidiffusion. Il est utilisé pour communiquer avec les téléphones IP Cisco SPA. La valeur par défaut est 224.168.168.168:6061.

Étape 6. Entrez l'adresse IP du serveur de contrôle d'appel dans le champ Key System IP Address. Il s'agit de l'adresse IP des télétravailleurs ou d'autres scénarios où la multidiffusion ne fonctionne pas.

Étape 7. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.