Objectif

La configuration Audio Input Gain vous permet d'amplifier ou de déamplifier le son en décibels sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment régler les paramètres de volume sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Pour modifier les paramètres du gain d'entrée audio, définissez le protocole de signalisation en tant que Note:SIP sous Call Control Settings sur le téléphone IP. Si le protocole de signalisation est SCCP, vous ne pouvez afficher que les paramètres de gain d'entrée audio.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA500

Étapes de configuration de la gain d'entrée audio

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Voice > Phone.

Étape 2. Sélectionnez l'élément sous Gain en entrée audio (dB) que vous souhaitez configurer.

Étape 3. Choisissez une valeur comprise entre -6 et +6 en décibels dans la liste déroulante des options particulières. La valeur positive augmente le volume et la valeur négative diminue le volume. Quatre options sont disponibles dans la zone Gain en entrée audio (dB).

· Handset Input Gain : permet de modifier le volume du combiné.

· Headset Input Gain : peut être utilisé pour modifier le volume du casque.

· gain d'entrée du haut-parleur : peut être utilisé pour modifier le volume du haut-parleur.

· Bluetooth Input Gain : peut être utilisé pour modifier le volume Bluetooth.

Étape 4. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications pour enregistrer vos paramètres.