Objectif

L'option de configuration d'effacement sur les téléphones IP des gammes SPA300 ou 500 indique à l'utilisateur si la configuration du téléphone sera effacée ou non.

Ce document décrit comment modifier la configuration d'effacement des téléphones IP des gammes SPA300 et SPA 500 à l'aide de l'interface à touches programmables.

Périphériques pertinents

Téléphones IP · série SPA300

Téléphones IP · série SPA500

Afficher la configuration réseau

Étape 1. Appuyez sur la touche de fonction Set Up.

Étape 2. Appuyez sur la touche de fonction Paramètres.

Étape 3. Appuyez sur la touche de fonction Configuration du réseau.

Étape 4. Pour déverrouiller la configuration d'effacement à des fins de modification, composez le numéro sur lequel elle se trouve.

Étape 5. Appuyez sur le bouton sous Modifier.

Étape 6. Remplacez la configuration par yes ou no.

Étape 7. Appuyez sur le bouton sous OK.

Étape 8. Appuyez sur le bouton sous Enregistrer.