Objectif

Par défaut, l'adresse IP d'un téléphone IP est attribuée via DHCP. Le périphérique qui gère le téléphone choisit l'adresse IP que le téléphone IP utilisera. Le même téléphone IP peut avoir une adresse IP différente chaque fois qu'il se connecte au réseau. Pour qu'un téléphone IP ait la même adresse IP chaque fois qu'il se connecte au réseau, DHCP peut être désactivé et un téléphone IP peut se voir attribuer manuellement une adresse IP statique. Avec une adresse IP unique, la configuration est plus facile car elle fournit une adresse IP connue unique à laquelle accéder, tandis qu'une adresse IP dynamique rend plus difficile la localisation et l'accès à la configuration du téléphone. Cet article explique comment attribuer une adresse IP statique sur le téléphone IP de la gamme SPA300/SPA500.

Périphériques pertinents

Téléphone IP · gamme SPA300

Téléphone IP · gamme SPA500

Version du logiciel

•v 7.5.3

Attribuer une adresse IP

Étape 1. Appuyez sur le bouton Configuration et sélectionnez Réseau.

Étape 2. Choisissez WAN Connection Type et appuyez sur Edit.

Étape 3. Appuyez sur Option pour basculer les options jusqu'à ce que Static IP apparaisse.

Étape 4. Appuyez sur OK pour accepter les paramètres.

Étape 5. Choisissez Non-DHCP IP Address et appuyez sur Edit pour entrer manuellement l'adresse IP que le téléphone utilise lorsqu'il se connecte au réseau.

Étape 6. Utilisez le bouton DelChr pour supprimer le numéro précédent ou le bouton Effacer pour effacer l'adresse IP. Utilisez les touches numériques et la clé Star pour la période afin d'entrer l'adresse IP.

Note: L'adresse IP doit se trouver dans le même sous-réseau que celui configuré sur le périphérique qui gère les téléphones IP.

Étape 7. Appuyez sur OK pour accepter la nouvelle adresse IP.

Étape 8. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres ou appuyez sur Annuler pour ignorer les paramètres. L'adresse IP statique n'entre pas en vigueur tant que le téléphone IP n'est pas redémarré.

Étape 9. Choisissez Reboot et appuyez sur Select pour redémarrer le téléphone.

Étape 10. Appuyez sur OK pour confirmer le redémarrage. Le téléphone IP utilise l'adresse IP statique pour se connecter au réseau.

Attention : Le téléphone ne peut pas être utilisé lorsqu'un redémarrage est en cours.